目录

简介

为什么我的TANDBERG Codian产品不接受我的有效SSL证书？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真MCU 4505、思科网真管理引擎MSE 8050、思科网真MSE 8000、思科网真MCUMSE 8510和思科网真高级媒体网关3610产品。

问：为什么我的TANDBERG Codian产品不接受我的有效SSL证书？

答：有时，TANDBERG Codian产品不会接受在其他设备上运行的X.509 SSL证书。这几乎总是因为您的证书和/或密钥文件缺少最终回车。

要纠正此问题，请打开证书和/或密钥文件，并检查文件中文本的最后一行是否有回车符。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems