目录

简介

使用Codian ISDN GW时，为什么我的Codian MCU或IP终端不从TANDBERG MXP终端接收任何视频？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真ISDN GW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真MCU4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：当使用Codian ISDN GW时，我的Codian MCU或IP终端为什么不从TANDBERG MXP终端接收任何视频？

答：请检查我们的终端互 操作性数据库或版本说明，以检查您使用的软件版本或型号是否与我们的ISDN GW/MCU/IP设备有任何已知的互操作性问题。

此外，在TANDBERG MXP的Web界面上，转到System Configuration > ISDN/H.320 Network，并确保H.331已禁用。（如果已启用，请立即将其禁用）。 然后检查视频问题是否已解决。

过去，其终端启用了此选项的客户无法向ISDN GW发送任何视频。H.331协议是广播的标准，启用该协议后，它只将数据从发送器发送到接收器，并阻止任何H.320终端将任何信息从接收器发回到发送器。如果在TANDBERG终端上启用此选项，则即使它能够从ISDN GW接收视频，H.331协议也不允许它向ISDN GW发回任何视频，因此，MCU或IP终端也不会接收任何视频。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems