目录

简介

H.239对于Codian MCU、IP VCR和ISDN GW单元和刀片所需的最低带宽是多少？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：H.239对于Codian MCU、IP VCR和ISDN GW单元和刀片所需的最低带宽是多少？

答：当点对点呼叫或会议中使用H.239时，必须打开第二个视频通道。理论上，此信道的最小带宽为4kbps;但是，在实践中通常需要更高的带宽。即使H.239可以随设备以此带宽发送，质量也会非常差，因为大多数终端无法在极低带宽下支持两个相干视频流。

例如，理论上，在128kbps的呼叫带宽下，可以将音频、主视频流和扩展视频适合H.239;但是，不建议这样做，因为您在呼叫的各个方面都会遇到异常糟糕的质量。因此，Codian ISDN GW单元和MSE 8000 ISDN GW刀片不会为带宽低于256kbps的呼叫通告H.239。

虽然MCU和MSE 8000媒体刀片和IP VCR单元以及IP VCR刀片确实以128kbps的带宽通告H.239，但质量问题始终存在，因此我们不建议在此带宽下使用H.239。如果以此带宽打开H.239信道，则流的质量将取决于主视频和音频流所使用的带宽以及内容信道帧率 — 您应期望获得非常差的质量或没有H.239流，具体取决于终端。

因此，我们建议对于IP和ISDN呼叫，使用H.239的视频呼叫，总呼叫带宽至少为384kbps。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems