目录

简介

使用G.722.1 Annex C时，为什么音频失真？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：为什么使用G.722.1 Annex C时我的音频失真？

答：G.722.1 Annex C的ITU规范规定，RTP时间戳时钟应为32KHz，并且应有特定的字节顺序。许多终端将使用8KHz时间戳时钟和/或交换字节顺序，从而创建四个可能的选项：

- 32KHz RTP时钟，ITU字节顺序（ITU规范）

- 32KHz RTP时钟，交换字节顺序

- 8KHz RTP时钟，ITU字节顺序

- 8KHz RTP时钟，交换字节顺序

TANDBERG Codian产品具有终端数据库和这些终端的软件版本，因此发送到每个终端的G.722.1C的正确选项是它将解码的内容，并允许Codian单元正确解码音频。如果终端不在数据库中，或使用未知软件修订版，则可能会发送错误的G.722.1C版本。这可能导致音频失真，或者偶尔会完全听不见。

如果G.722.1C出现问题，TANDBERG建议您升级到适用于TANDBERG Codian设备的最新软件版本。此表将包含最新的互操作性表。如果问题仍然存在，请尝试在您的设备上禁用G.722.1C，然后联系TANDBERG客户支持。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems