目录

简介

Codian串行电缆的引脚是什么？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505、思科网真管理引擎MSE 8050、思科网真MSE 8000、思科网真MCU MSE 8510和思科网真高级媒体网关3610产品。

问：Codian串行电缆的引脚是什么？

A.

凸头RJ45引脚

连接到

凹式DB9引脚

1

—

8

2

—

6

3 MCU TX

—

2

4 GND

—

5

5 GND

—

5

6个MCU接收机

—

3

7

—

4

8

—

7

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems