目录

简介

网络问题后，为什么我的Codian MCU/IP VCR/IP GW从ECS网守注销？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：网络问题后，为什么我的Codian MCU/IP VCR/IP GW从ECS网守注销？

A.如果Codian MCU/IP VCR/IP GW和ECS之间的网络连接中断几分钟，ECS会发现MCU/IP VCR/IP GW不再响应心跳，发送消息并删除MCU/IP VCR/IP GW从其网守表。

Codian MC/IP VCR/IP GW未看到此消息，并且认为其注册到网守仍然有效。因此，MCU/IP VCR/IP GW不会重新注册 — 但ECS不会将新呼叫路由到它。

ECS通常使用注册消息中的“生存时间”设置来检测这些临时问题。网守让注册者知道其注册将仅保留一段时间，例如5分钟。注册者需要重新注册。由于注册者会定期重新注册，即使存在网络问题，注册也不会丢失。

遗憾的是，ECS仅在注册者在其注册消息中包含生存时间时使用生存时间设置，而目前Codian MCU/IP VCR/IP GW没有。这意味着Codian MCU/IP VCR/IP GW认为注册是永久的，并且在网络问题后不会重新注册，并且其注册可能丢失。

在MCU上，一种方法是在MCU上创建会议，该会议每天重复，并向网守注册。这样，当此会议变为活动/非活动状态时，它会更改MCU在网守的注册，从而更新注册。对于IP VCR或IP GW，没有等效的解决方法。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems