目录

简介

如何针对我的Codian产品的夏时制更改进行调整？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505、思科网真管理引擎MSE 8050、思科网真MCU MSE 8510和思科网真高级媒体网关3610产品。

问：我如何针对我的Codian产品的夏时制更改进行调整？

答：目前，Codian设备不自动调整夏令时。当时间发生变化时，您需要在Codian设备上手动调整时间（或UTC偏移，如果使用NTP）。转到“设置”>“时间”执行此操作。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems