目录

简介

为什么Codian MCU/ISDN GW上的事件日志显示错误“Failed to flush cache to external compact flash”？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真ISDN GW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真MCU4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：为什么Codian MCU/ISDN GW上的事件日志显示错误“Failed to flush cache to external compact flash”？

答：您已将设备（网真产品）设置为存储CDR（呼叫详细记录），但您尚未将Compact Flash卡放入外部Compact Flash插槽中，以便存储这些CDR。(Codian单元不在内部存储CDR;它们只缓存最后几秒的值)。

- 要停止显示此消息，请转到Events > CDR Log，然后单击Disable。

- 或者，如果要保留CDR，请将256Mb闪存卡放在外部插槽中，设备将开始使用它。您可以通过Web界面检索CDR。转到Events > CDR Log，向下滚动查看Call Detail Record列表。您可以从Web界面以XML形式下载列表。您也可以使用FTP下载CDR;但是，不能直接从闪存卡（使用单独的闪存读卡器）复制CDR，因为它们以自定义格式存储。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems