目录

简介

如何连接到Codian设备上的控制台端口？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505、思科网真管理引擎MSE 8050、思科网真MCU MSE 8510和思科网真高级媒体网关3610产品。

问：如何连接到我的Codian设备上的控制台端口？

A.控制台端口在所有Codian单元上以相同方式运行。执行下列步骤：

1. 确保设备已连接电源，且状态LED为绿色。

2. 使用提供的RJ45到DB9电缆将设备的控制台端口连接到PC的串行端口。

3. 使用串行终端程序（如超级终端）连接到设备。

4. 将终端软件设置为以下设置：

- 波特率：38400

- 数据位：8

- 奇偶校验：none

- 停止位：1

- 流量控制：none

5. 按Enter，终端上会出现命令提示符。

有关设置网真产品的进一步说明，请参阅相应的入门指南。

注意：MCU软件版本4.0引入了在MCU上禁用控制台端口的功能。有关详细信息，请参阅联机帮助。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems