目录

简介

TANDBERG Codian产品和TANDBERG ConferenceMe使用哪些端口？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505、思科网真管理引擎MSE 8050和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：TANDBERG Codian产品和TANDBERG ConferenceMe使用哪些端口？

答：所有TANDBERG Codian产品都建立TCP和UDP IP连接。本文介绍用于这两种连接类型的端口。

Codian产品使用的端口

传入端口

- FTP - TCP:21 +用于被动模式的TCP临时（即动态而非固定）端口

- HTTP - TCP:80

- HTTPS - TCP:443

- H.323 - TCP:1720 + TCP临时端口，用于呼入

- RTSP - TCP:554

- Windows Media Player流 — TCP:1755

- SNMP - UDP:161

- 传出H.323呼叫涉及从TCP临时端口到TCP:1720的TCP连接和许多TCP临时端口

- 传出SIP TCP呼叫涉及从TCP临时端口到TCP:5060的连接

- 传出SIP TCP呼叫涉及从TCP临时端口到TCP:5061的连接

- 传出SNMP陷阱从UDP临时端口发送到端口162

- 媒体（包括音频、视频和FECC消息）是从临时端口到临时端口的UDP。

- TANDBERG Codian产品分配的临时端口范围为49152到65535。可以更改Codian产品接收和建立连接的端口。例如，默认情况下，Codian产品侦听到端口1720的H.323呼叫和到端口80的Web浏览器连接，但可以更改这些连接。转到Network > Services。

传出端口

- RAS - UDP:2222用于网守客户端消息，UDP:1719用于内置网守服务器（如果启用）

ConferenceMe使用的端口

信令（包括呼叫设置）使用Codian MCU上的端口80和运行ConferenceMe的PC上的任意端口。ConferenceMe将首先尝试UDP用于RTP传输，该传输在Codian MCU和运行ConferenceMe的PC上都使用端口5082，但如果此连接因任何原因失败，客户端将使用TCP（使用与UDP相同的端口）进行信令处理。

注意：要允许ConferenceMe在UDP连接失败时使用TCP，请在“设置”>“流”页面上选择“允许使用TCP回退到媒体”。

UDP端口可在PC客户端（请参阅PC文档）和Codian MCU上配置。要配置ConferenceMe使用的UDP服务，请转到Network > Services，并在UDP服务部分编辑Tunneled media选项。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems