目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

将系统移动到新位置时更新思科TMS上的设置

简介

本文档介绍在更改别名或将系统移动到新位置时如何更新思科网真管理套件(TMS)上的设置。

先决条件

要求

思科建议您了解思科TMS。

使用的组件

本文档中的信息基于思科TMS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

将系统移动到新位置时更新思科TMS上的设置

为了与系统通信，思科必须具有网络地址，例如IP地址或域名系统(DNS)主机名地址。

在Cisco TMS中，系统通过为每个系统定义的设置由网络上的跟踪系统唯一标识。此设置可以设置为IP地址、MAC地址或主机名。使用MAC地址或主机名选项时，如果系统的实际IP地址发生更改，则用于到达系统的IP地址可以自动更新。

注意：并非所有设备类型都支持按MAC地址或主机名跟踪。

如果通过设置来跟踪网络上的系统，则必须在Cisco TMS系统导航器中设备的Connection选项卡中手动更新该值，以便能够重新建立与系统的连接。完成以下步骤以更新系统将参与的任何未来呼叫的预订：

1. 如果用于跟踪系统的值已更改，请更新系统的连接设置。

1. 选择“系统”>“导航器”。

2. 选择系统。

3. 单击“Connection(连接)”选项卡。

4. 更新设置。

5. 单击“Save/Try（保存/尝试）”。

2. 选择“设置”页并单击强制刷新，以便Cisco TMS反映系统的新别名。

3. 选择预订>列出会议。

4. 使用Filter Systems功能列出包括已移动系统的所有未来会议。

5. 对于每个会议依次：

1. 打开会议的“连接设置”。

2. 呼叫路由将更新为系统的新别名。单击Save Conference以关闭会议。