目录

简介

在思科TMS中访问Java页面时，为什么会出现登录提示？

不同域

通过代理访问

IBM/联想计算机

红色X

信任问题

简介

本文档介绍在您访问思科网真管理套件(TMS)上的Java页面时为何出现登录提示。

在思科TMS中访问Java页面时，为什么会出现登录提示？

思科TMS中的所有监控选项都是Java小程序。

不同域

如果从与思科TMS服务器不属于同一域的计算机访问思科TMS，或者如果思科TMS服务器根本不是域的成员，则在首次访问每个会话中的Java小程序时，系统会提示您输入用户名和密码。输入您登录思科TMS服务器时使用的用户名和密码。

通过代理访问

代理通常与Java插件存在身份验证问题。如果通过代理访问Cisco TMS，则Java控制面板中的默认网络代理设置是使用浏览器，这并不总是有效。您可能必须在PC的Java控制面板中手动配置代理设置或使用直接连接设置。

提示：右键单击系统托盘中的Java图标时，将访问Java控制面板。

IBM/联想计算机

IBM/Lenovo计算机预装了Java版本，该版本通常不适用于经过身份验证的站点。访问Java小程序时，系统会提示您输入用户名和密码，但您的凭证会被拒绝，并再次显示提示。转到www.java.com并下载Java Runtime Environment(JRE)安装，以便升级JRE的本地副本。安装较新版本后，您可以正确进行身份验证。

红色X

如果您尝试访问思科TMS中的Java小程序页面时看到红色X，请验证Java是否已安装并正常运行。要进行验证，请转至http://www.java.com/en/download/installed.jsp上的测试页。此外，安全策略可能禁用Java。

信任问题

最后，信任问题显示您首次从思科TMS下载Java小程序。您可以选择信任是或始终。某些系统可能具有覆盖“始终”选项的安全策略。