目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

您能否将T1与思科网真MCU配合使用？

思科网真系统T1

第一代T1和Profile 65

简介

本文档介绍将某些T1与思科网真多点控制单元(MCU)一起使用的限制。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科网真Codec C60

- 思科网真Codec C90

- 思科网真MCU 4500

- 思科网真服务器

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科网真Codec C60

- 思科网真Codec C90

- 思科网真MCU 4500

- 思科网真服务器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

您能否将T1与思科网真MCU配合使用？

Yes.但是，某些限制可能会根据您拥有的T1系列而适用。T1系统目前有三种变体：

- 第一代T1，使用Codec C90

- 思科网真系统T1

- 思科网真系统Profile 65，使用思科网真系统Codec C60

思科网真系统T1

思科网真系统T1可以参加思科网真MCU 4500系列上的会议。但是，以下限制适用：

- 您无法看到沉浸式网真布局。

- 无法使用控制面板自动设置会议。

- 不能更改布局。

思科网真系统T1解决方案旨在与思科网真服务器紧密集成，是推荐的多点基础设施解决方案。只有在连接到思科网真服务器（TS7010、移动服务引擎[MSE] 8710）时，网真布局才可用。

第一代T1和Profile 65

第一代T1和Profile 65可以参与思科网真MCU 4500系列上的会议。T1充当参与会议的普通终端，如果您有远程控制，则可以使用远端摄像头控制更改布局并设置会议。除非连接到网真服务器(TS7010、MSE8710)，否则您无法看到网真布局。