目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

解决方案

相关信息

简介

Cisco Tidal Enterprise Scheduler设置扫描输出的作业：当没有输出时，“外部定义”状态的异常字符串。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Tidal Enterprise Scheduler 5.3.0.132或更高版本

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Scheduler 5.3.0.132或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

设置为扫描输出的作业：当没有输出时，异常字符串具有“外部定义”状态。

解决方案

当没有可用的输出时，输出无法告知作业的状态，因此，您将其标记为外部定义，以便在用户能够确定状态时发出标志。

要解决此问题，请添加sysval 108选项。当此系统设置为“Y”时，本例中描述的作业将设置为“正常完成”而不是“外部定义”。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems