目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置服务适配器内存

相关信息

简介

本文档介绍如何为在Windows或UNIX平台上运行的Tidal服务适配器配置内存分配。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中介绍的组件是各种Tidal Service Adapters。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置服务适配器内存

默认情况下，适配器为其内存配置了以下数量：

适配器

最小(MB)

最大(MB)

发送邮件

16

64

地平线

16

256

MSSQL

16

256

Oracle应用

16

256

Oracle数据库

16

256

PeopleSoft

16

256

SAP

16

512

助教

32

32

Web服务

16

256

为了调整这些适配器的内存，需要创建并配置service.props文件，以指定所需的内存量。在此文件中，添加以下参数：

- JvmMinMemory=xxx(其中xxx是内存量(MB))

- JvmMaxMemory=xxx(其中xxx是内存量(MB))

注意：这些参数区分大小写。

service.props文件需要位于：

${TIDAL_HOME}/services{service GUID}/config directory)

需要创建config目录，因为它默认不存在。不同的服务GUID文件夹有：

- 邮件:Scheduler\master\services\{65C600D1-4316-41bd-8ED0-AB8E5F470838}

- 水平：Scheduler\master\services\{84E41389-A7FA-4834-9A63-3808C7B7D799}

- MSSQL:Scheduler\master\services\{CAFA6E81-E29F-4263-8E80-4928FFF416A2}

- Oracle应用：Scheduler\master\services\{DB7FB8C2-96AF-4790-9512-AFC8ECFE784D}

- Oracle数据库：Scheduler\master\services\{3EC69AA3-C8C3-4a19-8F66-F36CFDDA5BB1}

- PeopleSoft:Scheduler\master\services\{B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA37225667}

- SAP:Scheduler\master\services\{51C57049-3215-44b7-ABE1-C012FF786010}

- 助教：Scheduler\master\services\{A2277702-9011-49e9-991D-F2E7E7055C0E}

- Web服务：Scheduler\master\services\{2C290052-71BA-47BC-85BB-D65E06459001}

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems