目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置UNIX代理内存

相关信息

简介

本文档介绍如何在UNIX平台上调整Tidal Agent的内存分配。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中介绍的组件是UNIX Agent。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置UNIX代理内存

要修改内存，请将以下参数添加到代理的tagent.ini文件：

minmem=256 maxmem=512

注意：此文件的默认位置为/opt/TIDAL/Agent/bin。

minmem和maxmem参数控制应为代理的进程分配多少MB内存。这些存储器参数可根据个人需要而调整。您的系统可能需要的内存分配可能多于或少于默认内存分配。minmem参数指定应可用的最小RAM量。默认值为16 MB RAM。maxmem参数指定应用于代理进程的最大RAM量。默认值为48 MB RAM。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems