目录

简介

问题

解决方案

简介

本文档介绍Cisco Prime基础设施不显示思科应用可视性与可控性(AVC)数据时可能出现的问题。

问题

当Cisco Prime基础设施上未安装保证许可证时，通常会发生此问题。Cisco Prime基础设施随附评估生命周期许可证和评估保证许可证。安装永久生命周期许可证后，评估保证许可证将被删除，您无法查看AVC数据。

解决方案

要解决此问题，请购买并安装永久保证许可证。