目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文描述如何连接填装协作保证(PCA)数据库(DB)用DB想象者。TAC频繁地使用它在故障排除过程时。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- PCA 11.6

- DB想象者

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

1. 如镜像所显示，安装DB想象者应用程序并且创建新连接。

2.  如镜像所显示，选择DB驱动程序。

3. 如镜像所显示，输入详细信息连接到DB。

4. 通过PCA CLI启用DB连接的端口。

您需要登陆作为管理员用户然后换成root用户然后执行此命令。

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 5433 -j ACCEPT

/etc/init.d/iptables save

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。