目录

简介

问题

先决条件

解决方案

简介

本文档介绍在安装程序中切换默认网桥的过程，以便其不与专用网络冲突，并且可以完成安装。

问题

默认的Suite Docker网桥使用IP范围172.18.0.0/16，这可能会干扰专用网络。当安装程序加载时，从安装程序到专用网络的情况可能变得不可路由。您可以通过以下方式查看此网桥：

ip address show

登录安装程序VM时。您还可以通过以下方式在docker中看到此网桥：

docker network ls

它应类似于以下内容：

[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker network ls

NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE

eadee20d76ce        bridge              bridge              local

3a009a3d7747        host                host                local

f4ca595dfac5        none                null                local

5b0dbc510082        suite               bridge              local

先决条件

1.部署安装程序VM（ova或qcow2）时，必须能够登录到它，因此，如果使用VMware，则在部署OVA并添加公钥或密码时，必须更改default-instance-id和主机名。

2.如果使用Openstack，只需输入密钥。

解决方案

步骤1.登录安装程序。

步骤2.通过以下方式将套件安装程序容器从当前网桥断开：

docker network disconnect suite suite-prod-mgmt

docker network disconnect suite suite-nginx

docker network disconnect suite suite-installer-ui

docker network disconnect suite suite-k8s-mgmt

步骤3.如果有任何其他容器连接到套件网桥，您也必须以类似方式断开它们。

步骤4.从网桥断开所有容器后，必须通过以下方式移除网桥：

docker network rm suite

步骤5.现在，您必须创建一个名称相同但不同/16网络的新Docker网桥，以避免与专用网络冲突。在此命令示例中，使用192.168.0.0/16:

docker network create --driver=bridge --subnet=192.168.0.0/16 --gateway=192.168.0.1 suite

注意：它必须是/16网络，并且必须命名为suite。

步骤6.通过以下方式重新启动安装程序VM:

shutdown -r now

步骤7.重新登录VM。

步骤8.通过以下方式验证套件安装程序的容器是否已启动并运行：

docker ps

应该如下所示：

[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker ps

CONTAINER ID        IMAGE                                                                            COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS                                      NAMES

8d437dab65b9        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-nginx:5.0.0-RC2.8          "/entrypoint.sh"    13 days ago         Up 13 days          0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   suite-nginx

6bbffff3c248        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-prod-mgmt:5.0.0-RC2.8      "/entrypoint.sh"    13 days ago         Up 13 days          8080/tcp                                   suite-prod-mgmt

515754611a28        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-k8s-mgmt:5.0.0-RC2.8       "/entrypoint.sh"    13 days ago         Up 13 days          8080/tcp                                   suite-k8s-mgmt

8cd9d0c6ddb4        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-installer-ui:5.0.0-RC2.8   "npm start"         13 days ago         Up 13 days          8080/tcp                                   suite-installer-ui

步骤9.然后，您可以验证*NEW*套件网桥在以下方面是否工作正常：

docker network inspect suite

其*NEW* ip范围应与此类似，作为IPv4地址：

[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker network inspect suite

[

{

"Name": "suite",

"Id": "5b0dbc51008296cccbc766cfd44da1ce95e2cc803fd208e28af60b7931737485",

"Created": "2019-02-14T20:41:25.323694587Z",

"Scope": "local",

"Driver": "bridge",

"EnableIPv6": false,

"IPAM": {

"Driver": "default",

"Options": {},

"Config": [

{

"Subnet": "192.168.0.0/16",

"Gateway": "192.168.0.1"

}

]

},

"Internal": false,

"Attachable": false,

"Containers": {

"515754611a28d25ad43cb028ca133755fe7fe97609efe62f142c77607167844b": {

"Name": "suite-k8s-mgmt",

"EndpointID": "9e9e3860e284548a8634eef0dfc208da26532a0d5f696ad60aba0edf9a05ba73",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:03",

"IPv4Address": "192.168.0.3/16",

"IPv6Address": ""

},

"6bbffff3c24848028c0ea9b4294dcf47e78486acdaa0895747adbaed93aee83a": {

"Name": "suite-prod-mgmt",

"EndpointID": "d3f7b14f0c5101df9a17ca857d7b6fb1bbbd47063d3538cdfcad982c01f120e0",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:04",

"IPv4Address": "192.168.0.4/16",

"IPv6Address": ""

},

"8cd9d0c6ddb4424af25898131b68d22ca531c954c032d345981a25c90e9a3777": {

"Name": "suite-installer-ui",

"EndpointID": "47bf559917bb044b4a06a1010685b2388a670c29979fa4201d922445f31da63e",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:02",

"IPv4Address": "192.168.0.2/16",

"IPv6Address": ""

},

"8d437dab65b9ec19307f194ed50201163c486f5f2aff5133d8ecd4a7c014a656": {

"Name": "suite-nginx",

"EndpointID": "1a445b1b0d7208921e29fd64605992b259c5d1071513434768ec39ca68509cd9",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:05",

"IPv4Address": "192.168.0.5/16",

"IPv6Address": ""

}

},

"Options": {},

"Labels": {}

}

]

步骤10.从此，您应该能够转到https://<INSTALLER_VM_IP>并加载安装程序，并且没有私有/内部网络冲突。