Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Entender os LEDs no dispositivo de localização

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como interpretar os LEDs no Cisco 2700 Location Appliance e visualizar os eventos que fizeram com que os LEDs mudassem de cor.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento de como configurar uma Cisco Unified Wireless Network básica

- Conhecimento básico do Lightweight Access Point Protocol (LWAPP)

- Compreensão básica do Cisco 2700 Wireless Location Appliance

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco 2700 Series Location Appliance com firmware 5.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Entender os LEDs no dispositivo de localização

Localize os LEDs no painel frontal do Cisco Location Appliance.

Número do item

Descrição

1

Chave liga/desliga

2

Reservado

3

Indicador de disco rígido

4

LED do sistema

5

Porta USB

6

bandeja de DVD

Em condições operacionais normais, o status do LED no Location Appliance é azul estável. Quando um evento de alteração de status ocorre, o LED pisca em âmbar. Pressione o botão na parte frontal do chassi para tornar o LED azul, o que facilita a localização da identidade do servidor afetado em um rack de servidor completo. O estatuto alterado permanece o mesmo; somente o indicador de status é alterado.

Cor

Status do sistema

Azul estável

Status operacional normal

Âmbar intermitente

O LED do sistema pisca em âmbar no painel frontal quando ocorre uma alteração de status.

Azul piscando

O LED do sistema pisca em azul nos painéis frontal e traseiro quando ocorre uma alteração de status e um usuário pressiona o botão (I). A intenção do LED azul piscante é facilitar a localização do servidor afetado.

Nota: O botão (I) na parte frontal da unidade é usado para identificar o recurso do hardware desligado ou ligado. Pressione o botão (I) para ligar o recurso Identify (Identificar), que faz com que o LED I na parte frontal da unidade e o LED I na parte traseira da unidade pisquem. Pressione o botão (I) novamente para desativar o recurso Identificar.

Segue-se uma lista de eventos de alteração de status:

- Ligue a unidade com a tampa aberta

- Flutuações de tensão

- Desligamento incorreto (desligamento sem instruções do software para desligá-lo ou simplesmente desconectá-lo)

- Velocidade incorreta do ventilador

- Temperatura ou tolerância à fonte de alimentação excedida

Observe que a maioria desses eventos de alteração de status são secundários, mas disparam o LED do sistema para piscar em âmbar. Para ver exatamente qual evento de alteração de status ocorreu, reinicialize a unidade, entre no BIOS e verifique os registros. No menu de log, há uma opção para limpar o evento, que retorna o LED do sistema para azul estável.

Para limpar o evento no Location Appliance, faça o seguinte:

1. Conecte um monitor à porta VGA na parte traseira do Location Appliance e um teclado USB à porta USB na parte frontal.

2. Pressione Enter várias vezes. O Location Appliance retorna um prompt de login.

3. Depois de fazer login, reinicialize a unidade com este comando:

/sbin/shutdown -r now

4. Quando a unidade é reinicializada, a tela inicial do BIOS é exibida como em qualquer PC; pressione F2 para entrar na configuração.

5. Navegue no menu para Advanced > Event Log Config. As opções são Exibir log de eventos e Limpar todos os logs de eventos.

6. Depois que os registros forem revisados e apagados, navegue paraSair > Salvar alterações e saia. A unidade é reinicializada e o status do LED retorna ao normal.

Observação: para desligar a unidade da CLI, use este comando:

/sbin/shutdown now

Informações Relacionadas

- Guia de implantação do dispositivo de localização sem fio Cisco 2700 Series

- Guia de configuração do Cisco Location Appliance, versão 5.2

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems