Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Opção A. Configurar PCAP com diagnóstico sem fio

Opção B. Configurar PCAP com Airtool

Opção C. Configure o PCAP com o Wireshark

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como coletar PCAPs (Packet Captures, Capturas de Pacotes) Sobre o Ar (OTA) com a ferramenta nativa Wireless Diagnostics e aplicativos de terceiros, como Airtool e Wireshark em um MacBook, para solucionar problemas e analisar comportamentos sem fio.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Wireless LAN Controllers (WLCs) AireOS ou Cisco IOS®-XE

- Conhecimento básico no padrão 802.11

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Apple MacBook com macOS versão 10.14.X ou superior

- ferramenta de Diagnóstico sem fio da Apple

- Airtool 1.9 ou superior

- Wireshark 3.X ou superior

- Access Point (AP) 2802 da Cisco

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Pontos a serem considerados:

- Recomenda-se que o Macbook atue como um sniffer sem fio perto do AP e do dispositivo de destino.

- Certifique-se de saber qual canal e largura 802.11, o dispositivo cliente e o AP usam.

- O canal e a largura podem ser encontrados em:

- Interface gráfica do usuário (GUI) do Cisco IOS®-XE na Web em Configuração > Sem fio > 5 GHz ou 2,4 GHz > Selecionar um AP > Canal e Largura

- GUI da Web do AireOS em Wireless > Access Points > 802.11a/n/ac (5 GHz) ou 802.11 b/g/n (2,4 GHz) > Selecione um AP > Canal e Largura

Configurar

Opção A. Configurar PCAP com diagnóstico sem fio

Etapa 1. Inicie a Ferramenta de diagnóstico sem fio.

Mantenha pressionada a tecla ALT/Option no teclado e clique no ícone Wi-Fi superior direito, como mostrado na imagem.

Etapa 2. Abra a ferramenta Sniffer.

Selecione o menu Window na Wireless Diagnostic Tool (Ferramenta de diagnóstico sem fio) na barra de menus e selecione Sniffer ou use o atalho do teclado; pressione ao mesmo tempo ALT + Command + 6 Teclas, como mostrado na imagem.

Etapa 3. Escolha o Canal e a Largura que o dispositivo de destino e o AP usam, como mostrado na imagem.

Etapa 4. Clique em Iniciar.

Esta ação coloca o adaptador sem fio no modo de monitor e ele não pode ser usado para conectar o dispositivo a uma LAN sem fio (WLAN), como mostrado na imagem.

Etapa 5. Aguarde algum tempo para coletar as informações necessárias e clique em Parar.

Tip: Se a WLAN usar criptografia como chave pré-compartilhada (PSK), assegure-se de que a captura capture o handshake de quatro vias entre o AP e o cliente desejado. Isso pode ser feito se o PCAP OTA for iniciado antes do dispositivo ser associado à WLAN ou se o cliente for desautenticado e reautenticado enquanto a captura é executada.

Etapa 6. O arquivo está localizado na pasta Desktop ou no caminho /var/tmp/ (pode variar na versão macOS executada pelo MacBook).

1. Inicie o aplicativo Finder no MacBook, como mostrado na imagem.

2. Selecione o menu Ir no Finder.

3. Escolha Desktop Folder ou Ir para Pasta e digite o caminho de destino.

A pasta de destino é exibida.

Opção B. Configurar PCAP com Airtool

Etapa 1. Instale o aplicativo Airtool de terceiros.

Etapa 2. Inicie a ferramenta.

Uma vez iniciada, a Airtool pode estar localizada na parte superior direita da barra de menus macOS, como mostrado na imagem.

Etapa 3. Selecione o Canal e a Largura que o dispositivo de destino e o AP usam (esta ação inicia o PCAP), como mostrado na imagem.

Etapa 4. Aguarde algum tempo para coletar as informações necessárias e clique em Parar, como mostrado na imagem.

Tip: Se a WLAN usar criptografia como chave pré-compartilhada (PSK), assegure-se de que a captura capture o handshake de quatro vias entre o AP e o cliente desejado. Isso pode ser feito se o PCAP OTA for iniciado antes do dispositivo ser associado à WLAN ou se o cliente for desautenticado e reautenticado enquanto a captura é executada.

Etapa 5. O arquivo está localizado na pasta Área de Trabalho.

Opção C. Configure o PCAP com o Wireshark

Etapa 1. Instale o Wireshark.

Etapa 2. Inicie o aplicativo, como mostrado na imagem.

Etapa 3. Selecione o menu Capturar na barra de menus e selecione Opções, como mostrado na imagem.

Essa ação abre uma janela pop-up, como mostrado na imagem.

Etapa 4. Selecione o Wi-Fi: en0 (Adaptador sem fio) e marque a opção Monitor à direita da interface, como mostrado na imagem.

Note: Neste método, o Wireshark não consegue selecionar o canal e a largura desejados para digitalização. O canal e a largura são atribuídos com a ferramenta de farejador explicada neste documento. Consulte a Opção A. Etapa 3 para alterá-los.

Etapa 5. Selecione Iniciar.

Etapa 6. Aguarde algum tempo para coletar as informações necessárias e selecione o botão Parar no Wireshark, como mostrado na imagem.

Tip: Se a WLAN usar criptografia como chave pré-compartilhada (PSK), assegure-se de que a captura capture o handshake de quatro vias entre o AP e o cliente desejado. Isso pode ser feito se o PCAP OTA for iniciado antes do dispositivo ser associado à WLAN ou se o cliente for desautenticado e reautenticado enquanto a captura é executada.

Passo 7. Salve o arquivo PCAP. Clique no botão Salvar do Wireshark, como mostrado na imagem.

Selecione a pasta de destino, como mostrado na imagem.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Abra a captura com o Wireshark e verifique se os quadros 802.11 estão visíveis, como mostrado na imagem.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Fundamentos do 802.11 Wireless Sniffing

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems