Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema: O Microsoft Orca para editar o MSI e adicionar o arquivo de configuração produz um erro.

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o processo para solucionar a mensagem de erro recebida quando o arquivo Cisco Jabber para Windows MSI Installer é transformado com o uso do Microsoft Orca.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do Microsoft Orca.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Problema: O Microsoft Orca para editar o MSI e adicionar o arquivo de configuração produz um erro.

O usuário recebe a mensagem de erro "Este MSI contém pelo menos uma subestação incorporada que não pode ser copiada para o novo pacote. Você precisará importar manualmente essas subcadeias para o novo arquivo".

Esse problema acontece quando determinados componentes (no MSI e no MS Orca) não conseguem mover esses componentes com o uso de Salvar como.

Solução

1. Crie uma cópia do arquivo Jabber MSI e renomeie-o para qualquer nome desejado.

2. Inicie o Orca e abra o arquivo renomeado. Role para baixo e clique na tabela de propriedades na coluna Tabelas no lado esquerdo. Quando a tabela Propriedade for carregada no lado direito, clique com o botão direito do mouse em Adicionar linha. Você também pode usar CTRL-R.

3. Na janela Adicionar linha, insira os valores listados na seção "Propriedades do instalador" do Guia de instalação e configuração do Cisco Jabber para Windows 9.2.x.

4. Salve o arquivo com a opção SAVE SOMENTE.

5. Feche o arquivo em ORCA.

6. Agora você pode implantar esse arquivo individualmente ou através do Gerenciamento de Política de Grupo.

Informações Relacionadas

- Guia de instalação e configuração do Cisco Jabber para Windows 9.2.x

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems