Contents

Introduction

Como o tempo é determinado?

Introduction

Este documento descreve como o tempo é determinado no Cisco IP Communicator (CIPC).

Como o tempo é determinado?

O tempo no CIPC é determinado de forma diferente em um telefone IP típico. Um telefone IP normalmente usa o horário universal coordenado (UTC) e o fuso horário do servidor Cisco Unified Communications Manager (CUCM). O CIPC obtém apenas o fuso horário do CUCM e obtém a hora UTC do computador local.

O processo para determinar o tempo do CIPC é:

1. Obtenha a hora UTC do computador local.

2. Use o fuso horário do grupo Data/Hora configurado no pool de dispositivos ao qual o CIPC está atribuído.

Note: Se desejar que o CIPC exiba a mesma hora do PC com Windows, verifique se o fuso horário configurado no pool de dispositivos do CIPC é o mesmo que o configurado no computador local.

Note: Se o usuário final não escolher o fuso horário correto no computador local e ajustar a hora manualmente, essa ação/configuração afetará a hora UTC no computador local e levará à hora errada no CIPC. O motivo é que o CIPC já teve o fuso horário aplicado no CUCM.