Contents

Introduction

Como redefino um PIMG/TIMG para os padrões de fábrica?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como redefinir um Gateway de Mídia IP PBX (PIMG)/T1 Media Gateway (TIMG) para os padrões de fábrica.

Como redefino um PIMG/TIMG para os padrões de fábrica?

Às vezes, você pode achar necessário redefinir um PIMG/TIMG para os padrões de fábrica. Um motivo pode ser que você recebeu um PIMG substituto e o endereço IP padrão não parece permitir que você entre na unidade.

O processo para redefinir o gateway é mostrado aqui. Estas medidas foram tomadas a partir do processo de diálogos e o link para a documentação real no site de diálogos está listado na seção Informações relacionadas deste documento.

Para redefinir um gateway para os padrões de fábrica com a porta serial, faça o seguinte:

1. Conecte-se com HyperTerminal em um PC Windows. Se o Unity Connection tiver 2 portas COM, use a segunda porta para concluir este procedimento.

2. A taxa de transmissão das portas COM está listada abaixo. Lembre-se, se você tiver 2 portas COM na sua unidade, use a segunda porta.

COM1

Taxa de transmissão = 38400

Bits de parada = 1

Bits de dados = 8

Paridade = Nenhum

Controle de fluxo = nenhum

COM2

Taxa de transmissão = 115200

Bits de parada = 1

Bots de dados = 8

Paridade = Nenhum

Controle de fluxo = nenhum

3. Conecte-se ao gateway através da porta serial com um cabo de modem nulo. Pressione Enter até que o prompt PIMG> seja exibido.

4. No prompt, digite reset e pressione Enter.

5. Quando for solicitado que você valide sua solicitação, digite yes ou no e pressione Enter. Você deve digitar a palavra inteira 'yes', caso contrário, a redefinição não será executada.

As configurações no gateway agora são redefinidas para os padrões de fábrica. Após a redefinição, o endereço IP do gateway é 10.12.13.74, o nome de usuário é admin e a senha é IpodAdmin (diferencia maiúsculas de minúsculas!). Você pode reiniciar o gateway nesse ponto e reconfigurá-lo conforme necessário.

Informações Relacionadas

- Como redefinir o DMG 1000/2000 para os padrões de fábrica

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

Note: Para ver Como redefinir o DMG 1000/2000 para os padrões de fábrica  é necessário criar um perfil depois de clicar no link para iniciar sessão.