Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

Procedimento

Ajustar Marca D'água Inferior

Ajustar Marca D'água Superior

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve o procedimento para criar espaço em disco adicional na partição de registro do Cisco Call Manager com configurações High e Low WaterMark.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Call Manager versão 10.0.1-10000-24

- Cisco Real-Time Monitoring Tool (RTMT) versão 10.0(001)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Dica: as informações neste documento técnico também se aplicam para ajustar a marca d'água no RTMT para o Cisco IM and Presence Service Server.

Marca d'água baixa é um valor percentual do total de espaço em disco de registro que, quando você recebe um alerta, indica que o espaço em disco está cheio pelo percentual configurado de Marca d'água baixa.

Marca d'água alta é um valor percentual do total de espaço em disco de registro no qual os arquivos de registro mais antigos são limpos.

Marca d'água superior excedida e Marca d'água inferior excedida são eventos que indicam a porcentagem de espaço em disco usado na partição de registro em log.

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

Este evento indica que o percentual de espaço em disco usado na partição de log excedeu a Marca D'água Alta configurada.

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

Este evento indica que o percentual de espaço em disco usado na partição de log excedeu a Marca d'água baixa configurada.

O valor percentual de limite desses dois eventos pode ser configurado em RTMT com base no requisito. Por padrão, High WaterMark é definido como 95% da partição de registro total e Low WaterMark é definido como 90% da partição de registro total.

Às vezes, surge uma necessidade quando não há espaço suficiente na partição de registro e é necessário criar espaço adicional para que determinadas atividades no gerenciador de chamadas ocorram. Durante esses eventos, poderia ser criado espaço adicional na partição de registro e ajustar os valores de limiar de High WaterMark e LowWaterMark, respectivamente.

Quando o valor de limite de High WaterMark é reduzido, os arquivos de log mais antigos são limpos e isso cria espaço em disco adicional na partição de log.

Procedimento

Ajustar Marca D'água Inferior

Inicie o RTMT e faça login no cluster desejado e, no painel esquerdo, navegue até System > Tool > Alert Central.

No painel direito, em Sistema direito, clique em LogPartitionLowWaterMarkExceeded > Definir alerta/propriedades.

Clique em Next.

Por padrão, Low WaterMark é definido como 90%.

Defina a Marca d'água inferior como um valor mais baixo, com base em sua necessidade e clique em Avançar.

Clique em Next.

Click Save.

Ajustar Marca D'água Superior

No painel direito, em System Right (Direita do sistema), clique em LogPartitionHighWaterMarkExceeded > Set Alert/Properties.

Clique em Next.

Por padrão, Marca d'água superior é definido como 95%.

Defina High WaterMark como um valor mais baixo, com base em suas necessidades, e clique em Next.

Clique em Next.

Click Save.

Verificar

O espaço em disco adicional é criado na partição de log. Depois de ajustar as marcas d’água superior e inferior, ela pode ser verificada através do comando Show Status na CLI do Call Manager.

Antes do ajuste do WaterMark.

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:07:16

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:07:17 up 72 days, 21:01,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.11

CPU Idle:   93.06%  System:   02.40%    User:   04.29%

IOWAIT:   00.25%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:         133808K

Used:        7928288K

Cached:        3312040K

Shared:              0K

Buffers:         342228K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256672K       12705464K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       47443520K       25836240K (36%)

Após o ajuste da marca d’água.

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:35:48

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:35:49 up 72 days, 21:29,  1 user,  load average: 0.09, 0.12, 0.16

CPU Idle:   98.61%  System:   00.88%    User:   00.51%

IOWAIT:   00.00%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:        1957460K

Used:        6104636K

Cached:        1477332K

Shared:              0K

Buffers:         360100K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256660K       12705476K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       54805132K       18474628K (26%)

Como visto na saída Show Status, o valor percentual da partição Used Disk/Logging foi alterado de 36% para 26%.

Troubleshooting

No momento, não há informações específicas disponíveis para solucionar esse problema de configuração.