Contents

Introduction

Por que o cluster do VCS é melhor do que o mecanismo de gatekeeper alternativo H.225?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Por que o cluster do VCS é melhor do que o mecanismo de gatekeeper alternativo H.225?

O cluster VCS é um modelo ativo no qual todos os VCSs no cluster estão sempre disponíveis para serviço. No modelo de gatekeeper alternativo, o gatekeeper de failover é essencialmente um hot-standby que pode levar até 20 minutos para se tornar ativo se o gatekeeper de controle falhar.A.

Os clusters VCS podem ser distribuídos entre data centers, aumentando, portanto, a confiabilidade do serviço.No modelo de gatekeeper alternativo, o gatekeeper e o gatekeeper alternativo (solução de 2 caixas) precisam estar na mesma sub-rede e, portanto, no mesmo site.

Os clusters VCS permitem que você carregue compartilhamento distribuindo a carga de trabalho entre diferentes colegas. É muito fácil adicionar capacidade adicional adicionando outro VCS.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems