Contents

Introduction

Ainda posso fazer chamadas se o VCS "Configuration Master" em um cluster falhar ou for colocado fora de serviço?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo está relacionado ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Ainda posso fazer chamadas se o VCS "Mestre de configuração" em um cluster falhar ou ficar fora de serviço?

R. Sim. O VCS mestre é usado somente para gerenciar alterações de configuração para os VCSs no cluster.

No entanto, se qualquer VCS em um cluster falhar, os endpoints registrados nesse VCS terão que se registrar novamente em um dos outros VCSs no cluster antes de poderem fazer outras chamadas. Os terminais H.323 devem se registrar novamente em outro VCS automaticamente, mas a maioria dos terminais SIP exigirá reconfiguração manual.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems