Contents

Introduction

Por que o DTMF não funciona através do GW ISDN Codian de um endpoint IP?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere aos produtos Cisco TelePresence ISDN GW 3241 e Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

P. Por que o DTMF não funciona através do GW ISDN Codian de um endpoint IP?

O Gateway ISDN Codian não transcodifica DTMF fora de banda para DTMF dentro da banda para chamadas de vídeo.A.

Versões de gateway ISDN anteriores à versão 1.4 do DTMF fora de banda anunciado para chamadas de vídeo; com essa versão de software, a maioria dos endpoints IP optou por usar DTMF fora de banda em preferência ao DTMF dentro da banda e, portanto, o DTMF trabalharia com o atendimento automático do ISDN Gateway, mas não seria detectado por endpoints no lado ISDN da rede.

A atualização para 1.4 ou superior interromperá o anúncio de gateway ISDN de DTMF fora da banda para chamadas de vídeo; Os endpoints IP terão que usar DTMF in-band, que o GW ISDN encaminhará ao endpoint ISDN.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems