Contents

Introduction

Conexões e padrões ISDN e o TANDBERG Codian ISDN GW

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere aos produtos Cisco TelePresence ISDN GW 3241 e Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

P. Conexões e padrões ISDN e o TANDBERG Codian ISDN GW

Este artigo inclui as seguintes informações:A.

- Padrões ISDN suportados

- Provisionamento de uma conexão ISDN

- Troubleshooting de Chamadas ISDN

Padrões ISDN suportados

Circuitos T1 PRI

O Codian ISDN GW 3200 e 8320 Series suporta:

- NI-2

O Codian ISDN GW 3201 e 8321 Series suporta:

- NI-2

- DMS-100 (versão de software 1.5 e posterior)

- 4ESS (versão de software 1.5 e posterior)

E1

Somente a Euro ISDN é suportada.

> Superior

Provisionamento de uma conexão ISDN

Recomenda-se que sua conexão ISDN tenha as seguintes características:

- PRI: O tamanho do intervalo DID que você especificar para o PRI depende apenas do número de endpoints ou destinos diferentes em sua rede local. Por exemplo, se você tiver 100 endpoints em sua rede, obterá um número DID para cada um e precisará configurar regras de plano de discagem no Gateway IDSN para mapear números DID para endpoints

- US: NI-2; DMS-100 (aplicável somente à ISDN GW 3241 e MSE 8321); 4ESS (aplicável somente a ISDN GW 3241 e MSE 8321). Europa: ETSI

- codificação B8ZS

- Super frame estendido

- A CSU é recomendada nos EUA (testamos com os produtos Adtran CSU)

- Derivamos o relógio do provedor de ISDN

- 64k de linha ISDN ou 56k (restrito - da versão 1.5 do software, agora suportamos 56k de roubo restrito/bit). Para obter mais informações, consulte Os gateways ISDN da TANDBERG Codian suportam canais de 56k (restritos ou roubados por bit)?

- Suporte para dados, vídeo e voz

> Superior

Troubleshooting de Chamadas ISDN

Se você tiver problemas para fazer chamadas no seu GW ISDN:

1. Vá para Status > ISDN.

2. Verifique se a Camada 1 e a Camada 2 aparecem para a PRI anexada.

Se esses campos estiverem corretos, mas as chamadas de saída não alcançarem seu destino:

1. Vá para Configurações > ISDN.

2. Defina os bits nacionais (Sa4Sa8) como 01000.

3. Reinicie o ISDN GW.

> Superior

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems