Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

N1KV em server das B-séries UCS no modo do host final

N1KV em server da série C UCS ou em server do montagem de contestação conectou ao nexo 5000/7000 de Switches com o vPC

N1KV em server da série C UCS ou em server do montagem de contestação conectou ao Switches sem o vPC

N1KV nos server da série C UCS ou nos server do montagem de contestação conectados a 6500 VSS ou a interruptores do elevador da pilha

N1KV nos server da série C UCS ou nos server do montagem de contestação conectados a um único interruptor ascendente com um canal da porta estática

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve os melhores prática usar-se quando você distribui os Canais de porta no 1000V Series Switch do nexo de Cisco (N1KV). O N1KV exige os Canais de porta para os perfis da porta que contêm mais de uma relação pelo host.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- N1KV

- Cisco Unified Computing System (UCS)

- Nexo e Catalyst series switch de Cisco

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- N1KV

- UCS

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Esta seção contém estas configurações:

- N1KV em server das B-séries UCS no modo do host final

- N1KV nos server da série C UCS ou nos server do montagem de contestação conectados ao nexo 5000/7000 de Switches com o vPC

- N1KV nos server da série C UCS ou nos server do montagem de contestação conectados ao Switches sem o vPC

- N1KV nos server da série C UCS ou nos server do montagem de contestação conectados ao sistema de switching 6500 virtual (VSS) ou aos interruptores do elevador da pilha

- N1KV nos server da série C UCS ou nos server do montagem de contestação conectados a um único interruptor ascendente com um canal da porta estática

N1KV em server das B-séries UCS no modo do host final

Cisco UCS usa dois trajetos diversos entre a lâmina e a rede upstream. Atualmente, a tela Interconnects não faz Canal de porta do /virtual do protocolo de controle da agregação do link de suporte (LACP) (vPC) que ruma para o sul para as lâminas. Isto significa que um canal da porta estática da perspectiva N1KV deve ser usado. Fixar MAC é exigido, desde que o Switches ascendente não apoia o EtherChannel do multichassis.

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on mac-pinning

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream switch configuration

-None required

N1KV em server da série C UCS ou em server do montagem de contestação conectou ao nexo 5000/7000 de Switches com o vPC

Nesta topologia, cada server da cremalheira é conectado fisicamente a dois Switches diferentes do nexo - um cabo a cada interruptor. O LACP é o modo preferido, porque permite a melhor distribuição de tráfego e a adição sem interrupções/subtração dos links. Supõe-se que o Switches ascendente do nexo já tem um link do par do vPC configurado.

# VSM configuration

feature lacp

lacp offload

port-channel load-balance ethernet source-mac

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode active

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Nexus 5k/7k switches #1 & #2 configuration

interface port-channel1000

switchport mode trunk

vpc 1000

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

no lacp suspend-individual <- Nexus 7k only!!!

!

interface Ethernet1/11

description ESX-Host1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

N1KV em server da série C UCS ou em server do montagem de contestação conectou ao Switches sem o vPC

Nesta topologia, cada server da cremalheira é conectado fisicamente a dois Switches diferentes, mas o vPC não está disponível. A única configuração suportada é fixar MAC. Esta configuração é idêntica àquela usada em server das B-séries UCS. Um canal da porta estática (modo sobre) não é apoiado, desde que o Switches ascendente não apoia uma tecnologia EtherChannel do multichassis.

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on mac-pinning

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream switch configuration

-None required

N1KV nos server da série C UCS ou nos server do montagem de contestação conectados a 6500 VSS ou a interruptores do elevador da pilha

Nesta topologia, o Switches ascendente atua como um chassi único. Isto permite que o N1KV conecte com o LACP.

# VSM configuration

feature lacp

lacp offload

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode active

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# 6500 VSS configuration

interface Port-channel1000

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

!

interface GigabitEthernet1/1/1

description ESX-Host1 adapter 1

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

!

interface GigabitEthernet2/1/1

description ESX-Host1 adapter 2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

N1KV nos server da série C UCS ou nos server do montagem de contestação conectados a um único interruptor ascendente com um canal da porta estática

Nesta topologia, os server são conexão residenciada única a um interruptor ascendente. Esta topologia não fornece nenhuma Redundância do interruptor e não é um melhor prática.

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream Nexus switch

interface port-channel 1000

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

!

interface Ethernet1/11

description ESX-Host1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode on

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

show run interface po{X} membership

show port-channel summary

Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua configuração.

show port-channel summary

show port-channel internal event-history [all|errors]debug lacp all