Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a solução quando o Virtual Supervisor Module (VSM) é excluído acidentalmente e o Distributed Virtual Switch (DVS) continua sendo exibido no Cisco Nexus 1000V vCenter.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

O VSM foi excluído acidentalmente antes de o DVS ser removido. O DVS deve ser removido corretamente do vCenter antes que o VSM seja excluído.

Solução

Use esta solução para resolver o problema.

1. Implante um VSM temporário.

2. Restaure a configuração de inicialização (ou, pelo menos, restaure o nome do switch anterior).

3. Insira o comando vmware vc extension-key <extension-id> para que um novo processador de controle (CP) se conecte ao DVS atual. O ID de extensão neste comando deve ser o mesmo que está vinculado ao DVS. Você pode encontrar o ID de extensão com um destes dois métodos:

Método 1

1. No vCenter, navegue até a exibição de rede.

2. No painel direito, escolha o DVS.

3. Clique na guia Resumo. A chave de extensão está listada em Anotações.

Método 2

1. Para ir para a máfia do vCenter, navegue até https:// <VC_IP_ADDR>/mob.

2. Vá para rootFolder "group-d1".

3. Localize seu data center a partir de "childEntity" que contém Datacenter-IDs. (Ao clicar em um datacenter, você encontrará um nome associado a ele.)

4. No datacenter, vá para a pasta de rede (por exemplo, "group-n6").

5. Na pasta de rede, escolha a entidade filha (por exemplo, "group-n373").

6. Em childEntity, clique no seu DVS (por exemplo, "dvs-7"). A chave de extensão está listada no atributo de configuração DVS.

4. Insira o comando vmware vc extension-key <extension-id> para atribuir o extension-id ao VSM.

5. Digite o comando show vmware vc extension-key para verificar a nova chave de extensão no CP.

6. Salve e reinicialize o VSM.

7. Exclua a chave de extensão presente no VC com MOB (Unregister extension API) com estas etapas:

1. Para ir para o gerenciador de ramais, navegue até https://<VC_IP_ADDR>/mob/?moid=ExtensionManager.

2. Clique em Cancelar registro da extensão (https://<VC_IP_ADDR.>/mob/?moid=ExtensionManager&method=unregisterExtension).

3. Digite Cisco_Nexus_1000V_ <Key for DVS to recover> (sua chave de extensão conectada ao DVS).

4. Clique em Invocar método.

8. Registre novamente a chave de ramal. Se você obtiver o arquivo XML pelo navegador, atualize o navegador antes de baixar o arquivo XML.

9. Registre novamente o plug-in de extensão.

10. Configurar as propriedades de conexão do Server Virtualization Switch (SVS) (por exemplo; IP do VC, porta, nome do datacenter).

11. Conecte-se à sua conexão SVS.

12. No contexto SVS no VSM, insira o comando no vmware dvs para remover corretamente o DVS.

13. Verifique se o DVS foi removido do vCenter.

14. Exclua o VSM temporário.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems