Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como modificar certos parâmetros do sistema com comandos CLI nos switches Catalyst 9000 que executam o Cisco® IOS-XE.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switches Catalyst 9000 Series

- Cisco IOS-XE

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os comandos da Interface de Linha de Comando (CLI) são uma alternativa para que você não tenha que alterar o valor do registro de configuração no Cisco® IOS.

Problema

O registro de configuração é um valor de registro de software de 16 bits que é pré-configurado na NVRAM e pode ser usado para alterar o comportamento do switch para:

- Altere a forma como o switch é inicializado (em ROMmon, NetBoot).

- Altere as opções durante a inicialização do switch (ignore a configuração, desative as mensagens de inicialização).

- Altere a velocidade do console (taxa de baud para uma sessão de emulação de terminal).

Em plataformas Clássicas executadas no software Cisco IOS, o registro de configuração é definido no modo de configuração com o comando  config-register ou do ROMmon com o comando  confreg comando. O  show version   permite exibir a configuração atual do registro de configuração.

Nos switches Catalyst 9000 que são executados no Cisco IOS-XE, o  confreg ainda estava disponível para ser configurado e a configuração atual aparece em  show version  também, mas o real  config-register foi ineficaz e apresentou mau funcionamento, causando confusão.

Isso ocorre porque o Cisco IOS-XE não usa esse  config-register e fornece comandos CLI alternativos para lidar com os mesmos.

Observação: a exibição incorreta do valor do registro de configuração em show version a saída é removida das versões 16.12.4 e 17.3.1 em diante.

Solução

Aqui estão os comandos CLI equivalentes no Cisco IOS-XE que permitem que o usuário execute as mesmas tarefas feitas definindo o valor config-register no Cisco IOS.

Operação

Valor Config-register do Cisco IOS

CLI equivalente do Cisco IOS-XE

Inicializar normalmente

0x2102

Switch(config)#no manual de inicialização

Inicialização para rommon

0x0,0x2120

Switch(config)#boot manual

Ativar quebra/Desativar quebra

0x2120/ valores residuais do registro

Switch(config)#[no]boot enable-break

Configuração da velocidade da linha de baud/console

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2142 : taxa de baud de 9600

0x1202 : taxa de baud de 1200

0x2120, 0x2122,

0x2124 : taxa de baud de 19200

0x2902 : taxa de baud de 4800

0x2922 : taxa de baud de 38400

0x3122 : taxa de baud de 57600

0x3922 : taxa de baud de 115200

0x3902 : taxa de baud de 2400

Switch(config)#line console 0

Switch(config-line)#speed ?

<0-4294967295> Velocidades de transmissão e recepção

Ignorar inicialização

0x2142

Switch(config)#system ignore startupconfig

Ignora a pausa

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2122, 0x2124, 0x2142, 0x2902, 0x2922, 0x3122, 0x3902, 0x3922

Switch(config)#[no]boot manual

Switch(config)#[no]boot enable-break

Desabilitar recuperação de senha

0x102

Switch(config)#system desative a recuperação de senha

Observação: se um sistema for executado no Cisco IOS-XE e falhar ao inicializar por 5 vezes consecutivas em menos de 25 minutos de tempo de atividade para cada recarregamento, o software definirá automaticamente a variável ROMmon MANUAL_BOOT="yes". Em outras palavras, se um sistema não inicializar por qualquer motivo, ele inicializará automaticamente no ROMmon após 5 tentativas consecutivas.

Se ambos ignorarem  config e desativar a recuperação de senha estiver ativada, as respectivas variáveis ROMmon serão definidas.

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=1

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

Se ambas as variáveis estiverem definidas, o switch avisará quando for inicializado e confirmará antes do comando  startup-config.

Booting...

<snip>

Both ignore startup configuration and disable password are set

This will result in erasing the startup config

Do you want to Erase the config? Default: n, Answer y/n:

User response is YES, erasing the startup config

Removing FIPS Key. Disabling FIPS MODE

All TCP AO KDF Tests Pass

service password-encryption

service password-recovery noconfirm

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco