Contents

Introduction

Topologia

Informações de Apoio

NX-OS versão 5.2(1)

NX-OS versão 5.2(2d)

NX-OS versão 5.2(6a)

NX-OS versão 5.2(8)

Teste 1: Emulação de porta lenta - Atraso de R_RDY 10000us (10 ms)

Visão geral das etapas 1-9

Valores MDS e Contadores após a Etapa 3: rtp-san-23-02-9513 fc13/13 - Porta conectada ao remetente

Contadores de interface - fc13/13

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Creditmon

Estatísticas da placa de linha

Informações de crédito da placa de linha

Pacotes em fila da placa de linha

Valores MDS e Contadores após a Etapa 5: rtp-san-23-02-9513 port-channel 237 - Sender Side - fc13/1

Contadores de interface

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Creditmon

Estatísticas da placa de linha

Informações de crédito da placa de linha

Pacotes em fila da placa de linha

Valores MDS e Contadores após a Etapa 6: rtp-san-23-01-9513 canal de porta 237 - Lado do Drain Lento - fc4/9

Contadores de interface - fc4/9

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Creditmon

Estatísticas da placa de linha

Informações de crédito da placa de linha

Pacotes em fila da placa de linha

Valores MDS e Contadores após a Etapa 8: rtp-san-23-01-9513 fc4/13 - Porta conectada ao dispositivo lento

Contadores de Interface - fc4/13

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Creditmon

Estatísticas da placa de linha

Informações de crédito da placa de linha

Pacotes em fila da placa de linha

Teste 2: Emulação de porta lenta - Atraso de R_RDY 1500000us (1,5 s)

Visão geral das etapas 1-10

Valores MDS e Contadores após a Etapa 4: rtp-san-23-02-9513 fc13/13 - Porta conectada ao remetente

Contadores de interface - fc13/13

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Creditmon

Estatísticas da placa de linha

Informações de crédito da placa de linha

Pacotes em fila da placa de linha

Eventos de enlace de porta

Valores MDS e Contadores após a Etapa 6: rtp-san-23-02-9513 port-channel 237 - Sender Side - fc13/1

Contadores de interface

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Creditmon

Estatísticas da placa de linha

Informações de crédito da placa de linha

Pacotes em fila da placa de linha

Eventos de enlace de porta

Valores MDS e Contadores após a Etapa 7: rtp-san-23-01-9513 canal de porta 237 - Lado do Drain Lento - fc4/9

Contadores de interface - fc4/9

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Creditmon

Estatísticas da placa de linha

Informações de crédito da placa de linha

Pacotes em fila da placa de linha

Eventos de enlace de porta

Valores MDS e Contadores após a Etapa 9: rtp-san-23-01-9513 fc4/13 - Porta conectada ao dispositivo lento

Contadores de Interface - fc4/13

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Creditmon

Estatísticas da placa de linha

Informações de crédito da placa de linha

Pacotes em fila da placa de linha

Eventos de enlace de porta

Teste 3: Monitor de porta - Emulação lenta de porta - Atraso de R_RDY 1500000us (1,5 s)

Criar política de monitoramento de porta

Executar teste novamente

Exibir log do gerenciador de limites

Identificadores de objeto (OIDs)

Appendix

Definições do contador

Comandos emitidos para cada switch

Introduction

Este documento descreve os comandos e contadores que incrementam nas placas de linha da Geração 4 (gen4) do Cisco MDS 9500 Series Multilayer Diretors com o Thunderbird ASIC, modelos DS-X9232-256K9 e DS-X9248-256K9, quando um dispositivo está se comportando como um dispositivo de escoamento lento. Se você entender quais contadores incrementam e onde eles incrementam, poderá identificar e resolver corretamente esses tipos de problemas.

Todo o tráfego de dados entre dispositivos finais em uma estrutura de rede de área de armazenamento (SAN) é transportado por Fibre Channel Classe 3 e, em alguns casos, serviços Classe 2 que usam controle de fluxo de nível de link, baseado em salto e buffer para buffer. Essas classes de serviço não suportam controle de fluxo de ponta a ponta. Quando há dispositivos lentos conectados à estrutura, os dispositivos finais não aceitam os quadros na taxa configurada ou negociada. Os dispositivos lentos, conhecidos como dispositivos de baixa velocidade, levam à falta de crédito do Inter-Switch Link Protocol (ISL) no tráfego destinado a esses dispositivos e congestionam os links. A falta de crédito afeta os fluxos não relacionados na malha que usam o mesmo link ISL, mesmo que os dispositivos de destino não experimentem um fluxo lento.

Três testes foram executados:

1. Emulação de porta lenta - Atraso de R_RDY 10000us (10 ms)

2. Emulação de porta lenta - Atraso de R_RDY 1500000us (1,5 s)

3. Monitor de porta - Emulação lenta de porta - Atraso de R_RDY 1500000us (1,5 s)

Topologia

Todas as portas têm 4 Gbps.

172.18.121.64     fc13/1         fc4/9 172.18.121.16

Agilent 103/3--fc13/13 rtp-san-23-02-9513 =======PC 237======= rtp-san-23-01-9513 fc4/13--Agilent 103/2

NX-OS 5.2(2d)                           NX-OS 5.2(8) rtp-san-23-02-9513 9513 sup-2a/fab3 NX-OS 5.2(2d)

rtp-san-23-02-9513# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    8      IP Storage Services Module          DS-X9308-SMIP      powered-dn

2    8      10 Gbps FCoE Module                 DS-X9708-K9        powered-dn

3    8      10 Gbps FCoE Module                 DS-X9708-K9        powered-dn

4    22     4x1GE IPS, 18x1/2/4Gbps FC Module   DS-X9304-18K9      ok

5    24     1/2/4/8 Gbps FC Module              DS-X9224-96K9      ok

6    8      10 Gbps FCoE Module                 DS-X9708-K9        powered-dn

7    0      Supervisor/Fabric-2a                DS-X9530-SF2AK9    active *

8    0      Supervisor/Fabric-2a                DS-X9530-SF2AK9    ha-standby

9    8      IP Storage Services Module          DS-X9308-SMIP      powered-dn

10   22     4x1GE IPS, 18x1/2/4Gbps FC Module   DS-X9304-18K9      ok

11   22     4x1GE IPS, 18x1/2/4Gbps FC Module   DS-X9304-18K9      ok

12   24     1/2/4/8 Gbps FC Module              DS-X9224-96K9      ok

13   48     1/2/4/8/10 Gbps Advanced FC Module  DS-X9248-256K9     ok

rtp-san-23-01-9513 9513 sup-2a/fab3 NX-OS 5.2(8)

rtp-san-23-01-9513# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    4      10 Gbps FC Module                   DS-X9704           ok

2    48     1/2/4/8/10 Gbps Advanced FC Module  DS-X9248-256K9     ok

3    16     16x1GE, Storage Services Node       DS-X9316-SSNK9     ok

4    32     1/2/4/8/10 Gbps Advanced FC Module  DS-X9232-256K9     ok

7    0      Supervisor/Fabric-2a                DS-X9530-SF2AK9    ha-standby

8    0      Supervisor/Fabric-2a                DS-X9530-SF2AK9    active *

Informações de Apoio

Esta seção descreve as restrições dos comandos no sistema operacional de rede Cisco NX-OS à medida que se aplicam às placas de linha gen4.

Note: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

NX-OS versão 5.2(1)

Os comandos show interface counters e show interface aggregate-counters retornam 'receber crédito B2B restante' e 'transmitir crédito B2B restante' com os valores TBBZ e RBBZ trocados.

Os contadores fcmac estão corretos.

Consulte o bug da Cisco ID CSCts28865, "Transições de crédito 0 B2B incorretas para placas de linha da geração 4."

NX-OS versão 5.2(2d)

Esses comandos não funcionam:

- show logging onboard flow-control timeout-drops module 13 - Erro de sintaxe.

- show logging onboard flow-control request-timeout module 13 - Erro de sintaxe.

- show hardware internal packet-flow drop - Aponta para o comando show hardware internal statistics module 13 pktflow drop.

- show hardware internal packet-drop-reason module 2 - Não suportado.

- show hardware internal up-xbar 0 queued-packet-info - Comando inválido.

NX-OS versão 5.2(6a)

Esses comandos não funcionam:

- show hardware internal packet-drop-reason module 2 - Não suportado.

- show hardware internal up-xbar 0 queued-packet-info - Comando inválido.

NX-OS versão 5.2(8)

O comando show hardware internal packet-drop-reason module 2 não é suportado.

Um novo comando de placa de linha, show hardware internal que inst 0-3 memory iqm-statusmem0 e 1, está disponível. Este comando substitui o comando show hardware internal up-xbar 0 queued-packet-info em placas de linha da geração 1-3.

As devoluções não são incrementadas na interface. Consulte o bug da Cisco ID CSCud77292, "As placas de linha da Geração 4 não incrementam os descartes de saída nas estatísticas da interface."

fcIfOutDiscards não parecem ser enviados.

Todos os contadores têm nomes diferentes dos contadores de geração 1 a 3.

Os contadores fcmac não contêm esses cinco contadores de software; eles aparecem somente nas estatísticas de erro OBFL (on-board failure logging, registro de falha na placa):

- FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_SW_CNTR_FORCE_TIMEOUT_ON

- FCP_SW_CNTR_FORCE_TIMEOUT_OFF

- FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS

Consulte o bug da Cisco ID CSCud93629, "Os contadores fcmac da Geração 4 não contêm vários contadores de software."

Teste 1: Emulação de porta lenta - Atraso de R_RDY 10000us (10 ms)

Visão geral das etapas 1-9

Esta é uma visão geral do procedimento de teste para emulação lenta de portas com um atraso R-RDY de 1000us (10 ms).

fc4/13 é a porta conectada ao dispositivo lento e fc13/13 é a porta conectada ao remetente.

1. Inicie o tráfego do agente 103/3 > 103/2.

2. Deixe-o funcionar por 30 segundos.

3. Emita o conjunto de comandos em rtp-san-23-02-9513.

4. Aguarde 30 segundos.

5. Emita o conjunto de comandos em rtp-san-23-02-9513.

6. Emita o conjunto de comandos em rtp-san-23-01-9513.

7. Aguarde 30 segundos.

8. Emita o conjunto de comandos em rtp-san-23-01-9513.

9. Pare o teste.

Valores MDS e Contadores após a Etapa 3: rtp-san-23-02-9513 fc13/13 - Porta conectada ao remetente

Contadores de interface - fc13/13

Estas são as alterações, se houver, nos contadores MDS após a Etapa 3:

input discards - nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input OLS - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input LRR - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

NOS de entrada - sem alteração do valor anterior.

output discards - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

OLS de saída - sem alteração do valor anterior.

output LRR - Nenhuma alteração do valor anterior.

NOS de saída - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

receba transições de crédito B2B de zero - Não capturado.

transmitir transições de crédito B2B de zero - Não capturado.

receber crédito B2B restante 65530 - 65530 - sem alteração do valor anterior.

transmitir crédito B2B restante 128 - 128 - Sem alteração do valor anterior.

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Este comando foi emitido:

show hardware internal errors module 13

Nenhum contador aplicável à porta fc13/13 foi alterado.

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Um novo comando da interface de linha de comando (CLI), show hardware internal statistics module 13 pktflow descartado, está disponível.

Nenhum contador aplicável à porta fc13/13 foi alterado.

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Este comando foi emitido:

show logging onboard module 13 error-stats

Nenhum contador aplicável à porta fc13/13 foi alterado.

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

Há um erro de sintaxe quando show logging onboard timeout-drops é analisado.

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control request-timeout module 13

Há um erro de sintaxe quando o show logging onboard request-timeout é analisado.

Creditmon

Este comando foi emitido:

show process creditmon credit-loss-events module 13

Nenhum contador aplicável à porta fc13/13 foi alterado.

Estatísticas da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

60   THB_RCM_RCP3_RBBZ_CH0                    0000000001209670   13 -   0000000001243266  +33596

1044 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES 0000000072446822   13 -   0000000072485256  +38434

Informações de crédito da placa de linha

Este comando foi emitido:

slot 13 show hardware internal credit-info port 13

Não há alteração do valor anterior. Esta é uma saída de exemplo:

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0x20 |    0x26 | Shared |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0x80 |     0x0 | Shared |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Pacotes em fila da placa de linha

Esses comandos foram emitidos:

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

A saída não é utilizável.

Valores MDS e Contadores após a Etapa 5: rtp-san-23-02-9513 port-channel 237 - Sender Side - fc13/1

Contadores de interface

Estas são as alterações, se houver, nos contadores MDS após a Etapa 5:

input discards - nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input OLS - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input LRR - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

NOS de entrada - sem alteração do valor anterior.

output discards - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

OLS de saída - sem alteração do valor anterior.

output LRR - Nenhuma alteração do valor anterior.

NOS de saída - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

receba transições de crédito B2B de zero - Não capturado.

transmitir transições de crédito B2B de zero - Não capturado.

receber crédito B2B restante - 250, mas sem alteração do valor anterior.

transmitir crédito B2B restante - 0, mas sem alteração do valor anterior.

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Este comando fornece este exemplo de saída:

show hardware internal errors module 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

119  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000011975   1-6 -  0000000000015552   +3577

1023 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000011991   1 -    0000000000015568   +3577

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000011991   1 -    0000000000015568   +3577

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

493  THB_EPR3_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000103   1-12 - 0000000000000127     +24

497  THB_EPR3_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000103   1-12 - 0000000000000127     +24

509  THB_EPR3_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000103   1-12 - 0000000000000127     +24

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Um novo comando CLI, show hardware internal statistics module 13 pktflow descartado, está disponível.

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

493  THB_EPR3_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000107   1-12 - 0000000000000128     +21

497  THB_EPR3_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000107   1-12 - 0000000000000128     +21

509  THB_EPR3_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000107   1-12 - 0000000000000128     +21

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

119  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000012560   1-6 -  0000000000016021   +3461

1023 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000012576   1 -    0000000000016037   +3461

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000012576   1 -    0000000000016037   +3461

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

show logging onboard module 13 error-stats

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |14924    |12/13/12 16:23:03

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |12576    |12/13/12 16:22:43

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |10182    |12/13/12 16:22:23

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

Há um erro de sintaxe quando show logging onboard timeout-drops é analisado.

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control request-timeout module 13

Há um erro de sintaxe quando show logging onboard request-timeout é analisado.

Creditmon

Este comando foi emitido:

show process creditmon credit-loss-events module 13

Nenhum contador aplicável à porta fc13/1 foi alterado.

Estatísticas da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

119  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000012678   1-6 -  0000000000016138   +3460v

1000 THB_RPB_IN_PKT_CNT                       0000000000505935   1 -    0000000000505967     +32

1001 THB_RPB_OUT_PKT_CNT                      0000000000505935   1 -    0000000000505967     +32

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000253790   1 -    0000000000253796      +6

1003 THB_RPB_LP_FRM_CNT                       0000000000253790   1 -    0000000000253796      +6

1016 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0                    0000000000021060   1 -    0000000000024433   +3373

1021 THB_TMM_PORT_NP_CNT                      0000000000482819   1 -    0000000000517817  +34998

1022 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT           0000000000253790   1 -    0000000000253796      +6

1048 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES 0000000000230751   1 -    0000000000265723  +34972

1111 THB_TMM_TO_CNT_CLASS_3                   0000000000012694   1 -    0000000000016154   +3460

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000012694   1 -    0000000000016154   +3460

Informações de crédito da placa de linha

Este comando foi emitido:

slot 13 show hardware internal credit-info port 13

Não há alteração do valor anterior. Esta é uma saída de exemplo:

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   1  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0xfa |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   1  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |      0x1f4 |   0x1f4 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Pacotes em fila da placa de linha

Esses comandos foram emitidos:

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

A saída não é utilizável.

Valores MDS e Contadores após a Etapa 6: rtp-san-23-01-9513 canal de porta 237 - Lado do Drain Lento - fc4/9

Contadores de interface - fc4/9

Estas são as alterações, se houver, nos contadores MDS após a Etapa 6:

input discards - nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input OLS - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input LRR - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

NOS de entrada - sem alteração do valor anterior.

output discards - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

OLS de saída - sem alteração do valor anterior.

output LRR - Nenhuma alteração do valor anterior.

NOS de saída - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

receba transições de crédito B2B de zero - 31413 - no final (sem delta). Se você for por THB_RCM_RCP5_RBBZ_CH0, será 29541-26055=3486.

transmitir transições de crédito B2B de zero a 5 no final (sem delta). Se você for por THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0, será 5-5=0.

receber crédito B2B restante - 0 - Sem alteração do valor anterior.

Transmitir crédito B2B restante - 250 - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Este comando foi emitido:

show hardware internal errors module 4

Nenhum contador aplicável à porta fc4/9 foi alterado.

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Este comando foi emitido:

show hardware internal packet-flow dropped module 4

Nenhum contador aplicável à porta fc4/9 foi alterado.

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Este comando foi emitido:

show logging onboard module 4 error-stats

Nenhum contador aplicável à porta fc4/9 foi alterado.

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

Nenhum contador aplicável à porta fc4/9 foi alterado.

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control request-timeout module 4

Nenhum contador aplicável à porta fc4/9 foi alterado.

Creditmon

Este comando foi emitido:

show process creditmon credit-loss-events module 4

Module: 04      Credit Loss Events: NO

Estatísticas da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 9

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

68   THB_RCM_RCP5_RBBZ_CH0                    0000000000026055   9 -    0000000000029541   +3486

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000499012   9 -    0000000000499018      +6

1003 THB_RPB_LP_FRM_CNT                       0000000000499012   9 -    0000000000499018      +6

1022 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT           0000000000499012   9 -    0000000000499018      +6

1044 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES 0000000000282573   9 -    0000000000318142  +35569

1097 THB_RXF_TO_LB_CNT                        0000000000499012   9 -    0000000000499018      +6

Informações de crédito da placa de linha

Este comando foi emitido:

slot 4 show hard internal credit-info port 9

Não há alteração do valor anterior. Esta é uma saída de exemplo:

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   9  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |      0x1f4 |   0x1fa |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   9  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0xfa |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Pacotes em fila da placa de linha

Estes comandos fornecem este exemplo de saída:

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

rtp-san-23-01-9513#slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

+-------------------------------------------------------------------------------

| IQM: PG0 Status Memory for Tbird Que Driver

| Inst 1; port(s) 9-16

|

Somente entradas diferentes de zero são exibidas. Cada bit diferente de zero indica um quadro pendente na fila de saída virtual (VOQ) para essa InfiniBand (IB).

+----------+--------+--------+--------+--------+

| GI (Hex) | Prio 0 | Prio 1 | Prio 2 | Prio 3 |

+----------+--------+--------+--------+--------+

|        c | 000000 | 000000 | 000000 | 000001 |

+----------+--------+--------+--------+--------+

^                                   ^

|                                   |

egress port (slow)                       ingress port

Isso indica que um ou mais pacotes são enfileirados para o índice de destino xC, que, neste teste, é a porta fc4/13:

rtp-san-23-01-9513# show port internal info interface fc4/13

fc4/13 - if_index: 0x0118C000, phy_port_index: 0xc

local_index: 0xc

000001 indica a primeira porta na instância 1 do Thunderbird ASIC. Para o modelo DS-X9232-256K9, a instância 1 é para as portas 9-16, de modo que indica que fc4/9 é onde os pacotes estão entrando indo para fc4/13.

Para o modelo DS-X9248-256K9, cada instância do Thunderbird lida com 12 portas, portanto a instância 1 começaria com a porta 13. Somente entradas diferentes de zero são exibidas.

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

+-------------------------------------------------------------------------------

| IQM: PG1 Status Memory for Tbird Que Driver

| Inst 1; port(s) 9-16

|

Valores MDS e Contadores após a Etapa 8: rtp-san-23-01-9513 fc4/13 - Porta conectada ao dispositivo lento

Contadores de Interface - fc4/13

Estas são as alterações, se houver, nos contadores MDS após a Etapa 8:

input discards - nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input OLS - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input LRR - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

NOS de entrada - sem alteração do valor anterior.

output discards - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

OLS de saída - sem alteração do valor anterior.

output LRR - Nenhuma alteração do valor anterior.

NOS de saída - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

receba transições de crédito B2B de zero - Não capturado. Se você for por THB_RCM_RCP5_RBBZ_CH0, será 11-11=0.

transmitir transições de crédito B2B de zero - Não capturado. Se você for por THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0, é 43034-39908=3126.

receber crédito B2B restante 32 - Nenhuma alteração do valor anterior.

Transmitir crédito B2B restante 0 - Sem alteração do valor anterior.

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Este comando fornece este exemplo de saída:

show hardware internal errors module 4

-------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000407690   13-16 -0000000000440678  +32988

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000407706   13 -   0000000000440694  +32988

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000407706   13 -   0000000000440694  +32988

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Este comando fornece este exemplo de saída:

show hardware internal packet-flow dropped module 4

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000411953   13-16 -0000000000444935  +32982

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000411969   13 -   0000000000444951  +32982

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000411969   13 -   0000000000444951  +32982

show hardware internal statistics module 4 pktflow dropped

Este é o novo comando CLI mencionado em MDS Values and Counters após a Etapa 5, Supervisor Packet-Flow Dropped.

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

show logging onboard module 4 error-stats

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |445487   |12/13/12 22:23:25

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |424732   |12/13/12 22:23:05

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |403982   |12/13/12 22:22:45

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |445487   |12/13/12 22:23:25

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |424732   |12/13/12 22:23:05

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |403982   |12/13/12 22:22:45

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control request-timeout module 4

Não há saída.

Creditmon

Este comando foi emitido:

show process creditmon credit-loss-events module 4

Module: 04      Credit Loss Events: NO

Estatísticas da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000415139   13-16 -0000000000447595  +32456

1816 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0                    0000000000039908   13 -   0000000000043034  +3126

1828 THB_TMM_PORT_TWAIT_CNT                   0000042231489340   13 -   0000045541420902 +3309931562

1918 THB_TMM_TOLB_TO_CNT                      0000000000415155   13 -   0000000000447611  +32456

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000415155   13 -   0000000000447611  +32456

Informações de crédito da placa de linha

Este comando foi emitido:

slot 4 show hard internal credit-info port 13

Todos os créditos Tx são usados. O dispositivo não está retornando R_RDYs em tempo hábil. Esta é uma saída de exemplo:

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  | 16/0 |     Tbird Mac Driver |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  | 16/0 |     Tbird Mac Driver |       0x80 |    0x80 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Pacotes em fila da placa de linha

Esses comandos foram emitidos:

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

A saída não é utilizável.

Consulte Valores e Contadores MDS após a Etapa 6, Pacotes na Fila da Placa de Linha.

Teste 2: Emulação de porta lenta - Atraso de R_RDY 1500000us (1,5 s)

Visão geral das etapas 1-10

Esta é uma visão geral do procedimento de teste para emulação lenta de portas com um atraso R-RDY de 1500000us (1,5 segundos).

fc4/13 é a porta conectada ao dispositivo lento e fc13/13 é a porta conectada ao remetente.

1. Inicie o tráfego do agente 103/3 -> 103/2.

2. Deixe-o funcionar por 30 segundos.

3. Emita o conjunto de comandos em rtp-san-23-02-9513.

4. Aguarde 30 segundos.

5. Emita o conjunto de comandos em rtp-san-23-02-9513.

6. Emita o conjunto de comandos em rtp-san-23-01-9513.

7. Aguarde 30 segundos.

8. Emita o conjunto de comandos em rtp-san-23-01-9513.

9. Pare o teste.

Valores MDS e Contadores após a Etapa 4: rtp-san-23-02-9513 fc13/13 - Porta conectada ao remetente

Contadores de interface - fc13/13

Este comando foi emitido:

show interface fc13/13 counters

Estas são as alterações, se houver, nos contadores MDS após a Etapa 4:

input discards - nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input OLS - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input LRR - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

NOS de entrada - sem alteração do valor anterior.

output discards - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

OLS de saída - sem alteração do valor anterior.

output LRR - Nenhuma alteração do valor anterior.

NOS de saída - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

transmitir transições de crédito B2B de zero a 0 - Sem alteração do valor anterior.

receba transições de crédito B2B de zero a +24483.

receber crédito B2B restante - 65530 - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

Transmitir crédito B2B restante- 128 - Sem alteração do valor anterior.

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Este comando foi emitido:

show hardware internal errors module 13

Nenhum contador aplicável à porta fc13/13 foi alterado.

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Este comando foi emitido:

show hardware internal packet-flow dropped module 13

Nenhum contador aplicável à porta fc13/13 foi alterado.

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

show logging onboard module 13 error-stats

rtp-san-23-02-9513# show logging onboard module 13 error-stats

----------------------------

Module: 13

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |776      |12/17/12 08:28:38

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |777      |12/17/12 08:28:38

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |695      |12/17/12 08:28:18

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |697      |12/17/12 08:28:18

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |628      |12/17/12 08:27:58

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |27139    |12/17/12 08:27:58

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |630      |12/17/12 08:27:58

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |541      |12/17/12 08:27:38

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |543      |12/17/12 08:27:38

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

Há um erro de sintaxe quando show logging onboard timeout-drops é analisado.

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control request-timeout module 13

Há um erro de sintaxe quando show logging onboard request-timeout é analisado.

Creditmon

Este comando foi emitido:

show process creditmon credit-loss-events module 13

Nenhum contador aplicável ao módulo 13 foi alterado.

Estatísticas da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 15:36:11 2012

------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

60   THB_RCM_RCP3_RBBZ_CH0                    0000000001448221   13 -   0000000001471293  +23072

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000320356   13 -   0000000000320362      +6

1022 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT           0000000000320356   13 -   0000000000320362      +6

1090 THB_RHP_FRM_CNT                          0000000072752061   13 -   0000000072785537      +6

1096 THB_RXF_NP_CNT                           0000000072752061   13 -   0000000072785537      +6

Informações de crédito da placa de linha

Este comando foi emitido:

slot 13 show hardware internal credit-info port 13

Não há alteração do valor anterior. Esta é uma saída de exemplo:

rtp-san-23-02-9513# slot 13 show hardware internal credit-info port 13

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0x20 |    0x26 | Shared |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0x80 |     0x0 | Shared |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Pacotes em fila da placa de linha

Esses comandos foram emitidos:

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

Não há saída utilizável.

Eventos de enlace de porta

Este comando foi emitido:

slot 13 show port-config internal link-events

Não há alteração do valor anterior.

Valores MDS e Contadores após a Etapa 6: rtp-san-23-02-9513 port-channel 237 - Sender Side - fc13/1

Contadores de interface

Este comando foi emitido:

show interface fc13/1 counters

Estas são as alterações, se houver, nos contadores MDS após a Etapa 6:

input discards - nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input OLS - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input LRR - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

NOS de entrada - sem alteração do valor anterior.

output discards - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

OLS de saída - sem alteração do valor anterior.

output LRR- Nenhuma alteração do valor anterior.

NOS de saída- Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

transmitir transições de crédito B2B de zero - +3531.

receba transições de crédito B2B de zero - sem alteração do valor anterior.

receber crédito B2B restante - 250 - Nenhuma alteração do valor anterior.

Transmitir crédito B2B restante - 0 - Sem alteração do valor anterior.

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Este comando fornece este exemplo de saída:

show hardware internal errors module 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 15:36:11 2012| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

493  THB_EPR3_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

497  THB_EPR3_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

509  THB_EPR3_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Este comando fornece este exemplo de saída:

show hardware internal packet-flow dropped module 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 15:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

493  THB_EPR3_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

497  THB_EPR3_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

509  THB_EPR3_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

show logging onboard module 13 error-stats

rtp-san-23-02-9513# show logging onboard module 13 error-stats

----------------------------

Module: 13

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |776      |12/17/12 08:28:38

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |777      |12/17/12 08:28:38

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |695      |12/17/12 08:28:18

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |697      |12/17/12 08:28:18

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |628      |12/17/12 08:27:58

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |27139    |12/17/12 08:27:58

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |630      |12/17/12 08:27:58

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |541      |12/17/12 08:27:38

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |543      |12/17/12 08:27:38

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

Há um erro de sintaxe quando show logging onboard timeout-drops é analisado.

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control request-timeout module 13

Há um erro de sintaxe quando show logging onboard request-timeout é analisado.

Creditmon

Este comando foi emitido:

show process creditmon credit-loss-events module 13

Não há alteração do valor anterior.

Estatísticas da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

rtp-san-23-02-9513# slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 1

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 15:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

119  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000027128   1-6 -  0000000000027230    +102

1001 THB_RPB_OUT_PKT_CNT                      0000000000897031   1 -    0000000000897076     +45

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000320352   1 -    0000000000320358     +6

1003 THB_RPB_LP_FRM_CNT                       0000000000320352   1 -    0000000000320358     +6

1016 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0                    0000000000050587   1 -    0000000000053961  +3374

1028 THB_TMM_PORT_TWAIT_CNT                   0000032055488369   1 -    0000034152485776  +2096997407

1033 THB_TMM_PORT_TX_FRAME_CNT                0000000001098361   1 -    0000000001131514  +33153

1048 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES 0000000000521794   1 -    0000000000554912  +33118

1097 THB_RXF_TO_LB_CNT                        0000000000320357   1 -    0000000000320363     +6

1117 THB_TMM_TOLB_LB_CNT                      0000000000320352   1 -    0000000000320358     +6

1118 THB_TMM_TOLB_TO_CNT                      0000000000027144   1 -    0000000000027246   +102

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000027139   1 -    0000000000027241   +102

Informações de crédito da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

slot 13 show hard internal credit-info port 1

rtp-san-23-02-9513# slot 13 show hard internal credit-info port 1

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   1  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0xfa |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   1  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |      0x1f4 |   0x1f4 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Pacotes em fila da placa de linha

Esses comandos foram emitidos:

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

Não há saída utilizável.

Eventos de enlace de porta

Este comando foi emitido:

slot 13 show port-config internal link-events

Não há alteração do valor anterior.

Valores MDS e Contadores após a Etapa 7: rtp-san-23-01-9513 canal de porta 237 - Lado do Drain Lento - fc4/9

Contadores de interface - fc4/9

Este comando foi emitido:

show interface fc4/9 counters

Estas são as alterações, se houver, nos contadores MDS após a Etapa 7:

input discards - nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input OLS - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input LRR - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

NOS de entrada - sem alteração do valor anterior.

output discards - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

OLS de saída - sem alteração do valor anterior.

output LRR - Nenhuma alteração do valor anterior.

NOS de saída - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

transmitir transições de crédito B2B de zero a 0 - Sem alteração do valor anterior.

receba transições de crédito B2B de zero a +57467.

receber crédito B2B restante - 0 - Sem alteração do valor anterior.

Transmitir crédito B2B restante - 250 - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Este comando fornece este exemplo de saída:

show hardware internal errors module 4

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

423  THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +93

427  THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +93

439  THB_EPR1_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +93

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Xbar Driver        Role:FABRIC                  Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                          Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                          -----              -----  ----------------- ------

161  EFI-1: Dropped packets                        0000000000000615   9-12 - 0000000000000708     +93

2142 EFI1_INT: Super-frame EOF before EOP errors   0000000000000170   9-12 - 0000000000000197     +27

2143 EFI1_INT: Vegas-2 super-frame too short error 0000000000000170   9-12 - 0000000000000197     +27

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Este comando fornece este exemplo de saída:

show hardware internal packet-flow dropped module 4

rtp-san-23-01-9513# show hardware internal packet-flow dropped module 4

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Xbar Driver        Role:FABRIC                  Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

161  EFI-1: Dropped packets                   0000000000000626   9-12 - 0000000000000719     +93

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Que Driver         Role:QUE                     Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

423  THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

427  THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

439  THB_EPR1_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

show logging onboard module 4 error-stats

rtp-san-23-01-9513# show logging onboard module 4 error-stats

----------------------------

Module:  4

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |688408   |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1885     |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |188      |12/17/12 09:28:40

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |886      |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |667625   |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1711     |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |171      |12/17/12 09:28:20

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |791      |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |647760   |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1538     |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |153      |12/17/12 09:28:00

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |716      |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |627337   |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1365     |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |136      |12/17/12 09:27:40

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |636      |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |606474   |12/17/12 09:27:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1192     |12/17/12 09:27:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |119      |12/17/12 09:27:20

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |574      |12/17/12 09:27:20

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

rtp-san-23-01-9513# show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

----------------------------

Module:  4

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |688408   |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |667625   |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |647760   |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |627337   |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |606474   |12/17/12 09:27:20

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control request-timeout module 4

Não há alteração do valor anterior.

Creditmon

Este comando foi emitido:

show process creditmon credit-loss-events module 4

Não há eventos para fc4/9.

Estatísticas da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 9

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 9

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

68   THB_RCM_RCP5_RBBZ_CH0                    0000000000054989   9 -    0000000000058489   +3500

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000565760   9 -    0000000000565766      +6

1044 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES 0000000000571568   9 -    0000000000607292  +35724

1045 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASSF_FRAMES 0000000000329947   9 -    0000000000329966     +19

1048 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES 0000000000000032   9 -    0000000000000032      +0

1049 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASSF_FRAMES 0000000000329973   9 -    0000000000329998     +25

1097 THB_RXF_TO_LB_CNT                        0000000000565760   9 -    0000000000565766      +6

1117 THB_TMM_TOLB_LB_CNT                      0000000000565760   9 -    0000000000565766      +6

Informações de crédito da placa de linha

Este comando foi emitido:

slot 4 show hard internal credit-info port 9

Não há alteração do valor anterior, mas todos os créditos RX são usados e seis créditos adicionais são usados. Esta é uma saída de exemplo:

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hard internal credit-info port 9

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   9  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |      0x1f4 |   0x1fa |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   9  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0xfa |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Pacotes em fila da placa de linha

Esses comandos foram emitidos:

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

Isso indica que um ou mais pacotes são enfileirados para o índice de destino xC, que, neste teste, é a porta fc4/13:

rtp-san-23-01-9513# show port internal info interface fc4/13

fc4/13 - if_index: 0x0118C000, phy_port_index: 0xc

local_index: 0xc

000001 indica a primeira porta na instância 1 do Thunderbird ASIC. Para o modelo DS-X9232-256K9, a instância 1 é para as portas 9-16, de modo que indica que fc4/9 é onde os pacotes estão entrando indo para fc4/13.

Para o modelo DS-X9248-256K9, cada instância do Thunderbird lida com 12 portas, portanto a instância 1 começaria com a porta 13.

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

+-------------------------------------------------------------------------------

| IQM: PG0 Status Memory for Tbird Que Driver

| Inst 1; port(s) 9-16

|

Somente entradas diferentes de zero são exibidas. Cada bit diferente de zero indica um quadro pendente no VOQ para essa IB.

+----------+--------+--------+--------+--------+

| GI (Hex) | Prio 0 | Prio 1 | Prio 2 | Prio 3 |

+----------+--------+--------+--------+--------+

|        c | 000000 | 000000 | 000000 | 000001 |

+----------+--------+--------+--------+--------+

^                                   ^

|                                   |

egress port (slow)                       ingress port

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

+-------------------------------------------------------------------------------

| IQM: PG1 Status Memory for Tbird Que Driver

| Inst 1; port(s) 9-16

|

Somente entradas diferentes de zero são exibidas.

Eventos de enlace de porta

Este comando foi emitido:

slot 4 show port-config internal link-events

Não há alteração do valor anterior.

Valores MDS e Contadores após a Etapa 9: rtp-san-23-01-9513 fc4/13 - Porta conectada ao dispositivo lento

Contadores de Interface - fc4/13

Este comando foi emitido:

show interface fc4/13 counters

Estas são as alterações, se houver, nos contadores MDS após a Etapa 9:

input discards - nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input OLS - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

input LRR - +18.

NOS de entrada - sem alteração do valor anterior.

output discards - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

OLS de saída - sem alteração do valor anterior.

output LRR - Nenhuma alteração do valor anterior.

NOS de saída - Nenhuma alteração em relação ao valor anterior.

transmitir transições de crédito B2B de zero +27.

receber transições de crédito B2B de zero +27.

receber crédito B2B restante - 32 - Nenhuma alteração do valor anterior.

Transmitir crédito B2B restante - 0 - Sem alteração do valor anterior.

Erros Detectados por Hardware no Nível do Supervisor

Este comando fornece este exemplo de saída:

show hardware internal errors module 4

rtp-san-23-01-9513# show hardware internal errors module 4

----------------------------------------

Hardware errors as reported in module 4

----------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000668774   13-16 - 0000000000701235 +32461

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000668790   13 -    0000000000701251 +32461

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000668790   13 -    0000000000701251 +32461

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

423  THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +97

427  THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +97

439  THB_EPR1_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +97

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Xbar Driver        Role:FABRIC                  Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                          Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                          -----              -----  ----------------- ------

161  EFI-1: Dropped packets                        0000000000000615   9-12 - 0000000000000708     +97

2142 EFI1_INT: Super-frame EOF before EOP errors   0000000000000170   9-12 - 0000000000000197     +27

2143 EFI1_INT: Vegas-2 super-frame too short error 0000000000000170   9-12 - 0000000000000197     +27

Fluxo de pacote do supervisor descartado

Este comando fornece este exemplo de saída:

show hardware internal packet-flow dropped module 4

rtp-san-23-01-9513# show hardware internal packet-flow dropped module 4

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Xbar Driver        Role:FABRIC                  Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

161  EFI-1: Dropped packets                   0000000000000626   9-12 - 0000000000000719     +93

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

423  THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

427  THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

439  THB_EPR1_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000673431   13-16 -0000000000705719  +32288

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000673447   13 -   0000000000705735  +32288

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000673447   13 -   0000000000705735  +32288

Estatísticas de erro OBFL da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

show logging onboard module 4 error-stats

rtp-san-23-01-9513# show logging onboard module 4 error-stats

----------------------------

Module:  4

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |688408   |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1885     |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |188      |12/17/12 09:28:40

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |886      |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |667625   |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1711     |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |171      |12/17/12 09:28:20

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |791      |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |647760   |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1538     |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |153      |12/17/12 09:28:00

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |716      |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |627337   |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1365     |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |136      |12/17/12 09:27:40

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |636      |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |606474   |12/17/12 09:27:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1192     |12/17/12 09:27:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |119      |12/17/12 09:27:20

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |574      |12/17/12 09:27:20

Limite de tempo limite do controle de fluxo OBFL da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

rtp-san-23-01-9513# show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

----------------------------

Module:  4

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |688408   |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |667625   |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |647760   |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |627337   |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |606474   |12/17/12 09:27:20

Solicitação de controle de fluxo OBFL da placa de linha - tempo limite

Este comando foi emitido:

show logging onboard flow-control request-timeout module 4

Não há alteração do valor anterior.

Creditmon

Este comando fornece este exemplo de saída:

show process creditmon credit-loss-events module 4

rtp-san-23-01-9513# show process creditmon credit-loss-events module 4

Module: 04      Credit Loss Events: YES

----------------------------------------------------

| Interface |  Total |          Timestamp          |

|           | Events |                             |

----------------------------------------------------

| fc4/13    |    205 | 1. Mon Dec 17 09:28:59 2012 |

|           |        | 2. Mon Dec 17 09:28:58 2012 |

|           |        | 3. Mon Dec 17 09:28:57 2012 |

|           |        | 4. Mon Dec 17 09:28:56 2012 |

|           |        | 5. Mon Dec 17 09:28:55 2012 |

|           |        | 6. Mon Dec 17 09:28:54 2012 |

|           |        | 7. Mon Dec 17 09:28:52 2012 |

|           |        | 8. Mon Dec 17 09:28:51 2012 |

|           |        | 9. Mon Dec 17 09:28:50 2012 |

|           |        |10. Mon Dec 17 09:28:49 2012 |

----------------------------------------------------

Estatísticas da placa de linha

Este comando fornece este exemplo de saída:

slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

201  THB_RCM_RCP0_RBBZ_CH0                    0000000000000189   13 -   0000000000000216     +27

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000675772   13-16 -0000000000708489  +32717

1816 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0                    0000000000045018   13 -   0000000000045045     +27

1821 THB_TMM_PORT_NP_CNT                      0000000000068432   13 -   0000000000071888   +3456

1822 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT           0000000000565760   13 -   0000000000565766      +6

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000675788   13 -   0000000000708505  +32717

1828 THB_TMM_PORT_TWAIT_CNT                   0000069165935092   13 -   0000072511847155 +3345912063

1833 THB_TMM_PORT_TX_FRAME_CNT                0000000000068432   13 -   0000000000071888   +3456

1844 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES 0000000000000237   13 -   0000000000000264     +27

1848 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES 0000000000068427   13 -   0000000000071883   +3456

1896 THB_RXF_NP_CNT                           0000000000000261   13 -   0000000000000288     +27

1897 THB_RXF_TO_LB_CNT                        0000000000565760   13 -   0000000000565766      +6

1900 THB_RXF_SPARE_CNT                        0000000000566021   13 -   0000000000566054     +33

1901 THB_TMM_CH_CNT_CH0                       0000000000068432   13 -   0000000000071888   +3456

1911 THB_TMM_TO_CNT_CLASS_3                   0000000000675788   13 -   0000000000708505  +32717

1917 THB_TMM_TOLB_LB_CNT                      0000000000565760   13 -   0000000000565766      +6

1918 THB_TMM_TOLB_TO_CNT                      0000000000675788   13 -   0000000000708505  +32717

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000675788   13 -   0000000000708505  +32717

Informações de crédito da placa de linha

Este comando foi emitido:

slot 4 show hard internal credit-info port 13

Não há alteração do valor anterior, mas todos os créditos TX são usados. Esta é uma saída de exemplo:

rtp-san-23-01-9513

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  | 16/0 |     Tbird Mac Driver |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  | 16/0 |     Tbird Mac Driver |       0x80 |    0x80 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Pacotes em fila da placa de linha

Esses comandos foram emitidos:

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

A saída não é utilizável.

Consulte Valores e Contadores MDS após a Etapa 7, Pacotes na Fila da Placa de Linha.

Eventos de enlace de porta

Este comando foi emitido:

slot 4 show port-config internal link-events

Não há alteração do valor anterior.

Teste 3: Monitor de porta - Emulação lenta de porta - Atraso de R_RDY 1500000us (1,5 s)

Esse teste de emulação de porta lenta e de monitor de porta com um retardo R-RDY de 1500000us (1,5 segundos) é baseado no Cisco Data Center Network Manager (DCNM), Release 6.1(1a).

Criar política de monitoramento de porta

Estes comandos fornecem este exemplo de saída:

rtp-san-23-01-9513(config)# port-monitor name edmgen4slowdrain

rtp-san-23-01-9513(config-port-monitor)#

rtp-san-23-01-9513(config)# port-monitor activate edmgen4slowdrain

rtp-san-23-01-9513(config)# show port-monitor active

Policy Name  : edmgen4slowdrain

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Link Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Sync Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Signal Loss              Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Invalid Words            Delta      60       1                4     0                  4     Not enabled

Invalid CRC's            Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

TX Discards              Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

LR RX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

LR TX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Timeout Discards         Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

TX Credit Not Available  Delta      1        10               4     0                  4     Not enabled

RX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

TX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-01-9513(config)#

Executar teste novamente

Execute novamente o teste 2 com R_RDY Delay 1500000us (1,5 s) por aproximadamente 60 segundos.

Exibir log do gerenciador de limites

Navegue até Gerenciador de dispositivos > Logs > Switch Resident > Gerenciador de limites para ver o log do Gerenciador de limites.

Note: Esta imagem foi tirada em um horário diferente e não reflete este teste de exemplo.

No formato de texto, o log do gerenciador de limites para o teste 3 é:

EventId, Id    Time     Description

4, 1    2012/12/10-14:51:14    fcIfTxWtAvgBBCreditTransitionToZero.18399232=20 >= 10:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 2    2012/12/10-14:51:15    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 3    2012/12/10-14:51:19    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 4    2012/12/10-14:51:20    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 5    2012/12/10-14:51:29    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 6    2012/12/10-14:51:30    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 7    2012/12/10-14:51:40    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 8    2012/12/10-14:51:41    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 9    2012/12/10-14:51:43    fcIfLinkResetOuts.18399232=25 >= 5:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 10    2012/12/10-14:51:43    fcIfTimeOutDiscards.18399232=30387 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 11    2012/12/10-14:51:51    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 12    2012/12/10-14:51:52    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 13    2012/12/10-14:51:53    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 14    2012/12/10-14:51:53    fcIfTxWtAvgBBCreditTransitionToZero.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

Note: 18399232 é ifindex, que é 0x0118C000 e corresponde a fc4/13.

rtp-san-23-01-9513# show port internal info interface-id 0x0118C000

fc4/13 - if_index: 0x0118C000, phy_port_index: 0xc

local_index: 0xc

Identificadores de objeto (OIDs)

fcIfTxWtAvgBBCreditTransitionToZero 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.38

Note: Não parece haver um OID na direção Rx.

fcIfCreditLoss 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.37

fcIfLinkResetOuts - 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.10

fcIfTimeOutDiscards - 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.35

fcIfOutDiscards - 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.36 - not seen above - from notes

Appendix

Definições do contador

Estes são os contadores e suas definições:

Contador

Definição

201 THB_RCM_RCP0_RBBZ_CH0

Contagem total de transições para zero para créditos Rx B2B em ch0; isso geralmente indica que o switch está aplicando pressão de retorno ao dispositivo conectado devido ao congestionamento observado. Esse congestionamento percebido pode ser devido à falta de créditos Tx B2B retornados em uma interface sobre a qual esse dispositivo está se comunicando.

272 THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP

As estatísticas de tempo limite foram descartadas porque o FIFO está cheio.

423 THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP

Número de lista de controle de acesso (ACL) superframe descartado.

427 THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP

Número de pacotes de ACL descartados.

439 THB_EPR1_CNT_Other_DROP

Número de pacotes multicast (MCST) descartados.

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT

O tempo limite cai na saída.

1816 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0

Contagem total de transições para zero para créditos Tx B2B em ch0; isso geralmente ocorre devido à retenção de R_RDYs do switch pelo dispositivo conectado devido ao congestionamento nesse dispositivo.

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT

Número de quadros descartados em caminho tolb_path ou np.

1821 THB_TMM_PORT_NP_CNT

Número de quadros no caminho normal, incluindo quadros de erro.

1822 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT

Número de quadros enviados em tolb_path.

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT

Número de quadros descartados em caminho tolb_path ou np; representa todos os tipos de descartes de pacotes como timeout, off-line e abortar descartes na saída.

1828 THB_TMM_PORT_TWAIT_CNT

O pacote está disponível para envio, mas não há crédito disponível; incrementa cada ciclo.

1833 THB_TMM_PORT_TX_FRAME_CNT

Nenhuma descrição listada.

1844 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES

Número de quadros de classe 3 recebidos.

1848 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES

Número de quadros de classe 3 transmitidos.

1896 THB_RXF_NP_CNT

Contagem de quadros normais em serviço.

1897 THB_RXF_TO_LB_CNT

quadros LB em serviço; contagem de quadros timeout/LB em serviço.

1900 THB_RXF_SPARE_CNT

Não pode ser.

1901 THB_TMM_CH_CNT_CH0

Not found.

1911 THB_TMM_TO_CNT_CLASS_3

1917 THB_TMM_TOLB_LB_CNT

Not found.

1918 THB_TMM_TOLB_TO_CNT

Not found.

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT

Não listado.

FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

Contagem do número de vezes que uma interface estava em 0 Rx créditos B2B para 100 ms; isso geralmente indica que o switch está retendo R_RDYs para o dispositivo conectado nessa interface devido ao congestionamento no caminho para os dispositivos com os quais ele está se comunicando.

FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

Contagem do número de vezes que uma interface estava em 0 Tx B2B créditos para 100 ms; isso geralmente indica congestionamento no dispositivo conectado a essa interface.

FCP_SW_CNTR_FORCE_TIMEOUT_ON

Contagem de vezes em que o limite de 'tempo limite de sistema sem perda de crédito' foi atingido por esta porta; quando uma porta está em créditos 0 Tx B2B durante o tempo especificado, a porta começa a descartar pacotes na taxa de linha.

FCP_SW_CNTR_FORCE_TIMEOUT_OFF

Contagem de vezes que a porta recuperou da condição 'system timeout no-credit-drop'; isso normalmente significa que R_RDYs foram retornados ou possivelmente que um LR/LRR ocorreu.

FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS

Contagem de vezes em que o porto passou pela recuperação de perdas de crédito; isso ocorre quando uma porta F está em 0 créditos Tx B2B por um segundo completo ou quando uma porta E está em 0 créditos Tx B2B por 1,5 segundos; o switch inicia uma LR (Link Reset) para recuperar créditos perdidos.

Comandos emitidos para cada switch

Estes são os comandos emitidos para o switch rtp-san-23-02-9513:

- show clock

- show interface fc13/1

- show interface fc13/13

- show interface fc13/1 counters

- show interface fc13/13 counters

- show hardware internal errors module 13

- show hardware internal packet-flow drop module 13

- show hardware internal statistics module 13 pktflow descartado

- show logging onboard module 13 error-stats

- show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

- show logging onboard flow-control request-timeout module 13

- show process creditmon credit-loss-events module 13

- slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 1

- slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

- slot 13 show hard internal credit-info port 1

- slot 13 show hardware internal credit-info port 13

- slot 13 show hardware internal que inst 0 memory iqm-statusmem0

- slot 13 show hardware internal que inst 0 memory iqm-statusmem1

- slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

- slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

- slot 13 show port-config internal link-events

- **fim

Estes são os comandos emitidos para o switch rtp-san-23-01-9513:

- show clock

- show interface fc4/9

- show interface fc4/13

- show interface fc4/9 counters

- show interface fc4/13 counters

- show hardware internal errors module 4

- show hardware internal packet-flow drop module 4

- show hardware internal statistics module 4 pktflow descartado

- show logging onboard module 4 error-stats

- show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

- show logging onboard flow-control request-timeout module 4

- show process creditmon credit-loss-events module 4

- slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 9

- slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

- slot 4 show hard internal credit-info port 9

- slot 4 show hard internal credit-info port 13

- slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

- slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

- slot 4 show port-config internal link-events

- **fim