Objetivo

O recurso Captive Portal permite bloquear o acesso de clientes sem fio à rede se eles não passarem no estágio de verificação. O Captive Portal permite que os clientes na rede WAP321 vejam uma página da Web especial para fins de autenticação antes do uso da Internet normalmente. Você pode personalizar esta página com suas próprias imagens (três para cada local) e outros gráficos. Estes gráficos de imagem padrão podem ser substituídos para personalização pelo usuário:

Logotipo — Exibido na página superior esquerda para obter informações sobre a marca. Deve estar em conformidade com a dimensão 168 x 78 pixels (Largura x Altura).

Account — Exibido acima do campo de login. Deve estar em conformidade com a dimensão 295 x 55 pixels (Largura x Altura).

Background (Fundo) — exibido como um plano de fundo de página. Deve estar em conformidade com a dimensão 10 x 800 pixels (Largura x Altura).

Este artigo explica como carregar e excluir arquivos de imagem binária para personalização da Web no ponto de acesso WAP321 e personalizar a página de autenticação com elementos textuais e gráficos.

A configuração do portal cativo tem estes elementos:

· Global Captive Portal Configuration — O Captive Portal permitirá que os clientes na rede WAP vejam uma página da Web especial para fins de autenticação antes que eles possam usar a Internet normalmente. O banco de dados dos usuários autenticados é armazenado localmente no dispositivo WAP ou no servidor RADIUS. A página de configuração global é usada para controlar o estado administrativo do recurso Captive Portal e para definir as configurações globais que afetarão todas as instâncias do Captive Portal configuradas no dispositivo WAP. Para saber mais sobre a configuração global no Captive Portal, consulte o artigo Captive Portal Global Configuration on WAP321 Access Point.

Configuração de Instância · — As instâncias do Captive Portal são um conjunto definido de configurações que são usadas para autenticar clientes na rede WAP. Instâncias diferentes (no máximo duas) podem ser configuradas para responder de forma diferente aos usuários quando eles tentam acessar o ponto de acesso virtual associado. Para saber mais sobre a configuração de instância no Captive Portal, consulte o artigo Captive Portal Instance Configuration on WAP321 Access Point.

· Instance Association — Instâncias do Captive Portal são um conjunto definido de configurações que são usadas para autenticar clientes na rede WAP. Os VAPs são LANs sem fio segmentadas em vários domínios de broadcast que são equivalentes sem fio de VLANs Ethernet. Isso faz com que vários pontos de acesso sejam simulados em um dispositivo WAP físico. Para saber mais sobre a associação de instâncias no portal cativo, consulte o artigo Captive Portal Instance Association on WAP321 Access Points.

Personalização do portal da Web · — O portal cativo permite que os clientes na rede WAP321 vejam uma página da Web especial para fins de autenticação antes do uso da Internet normalmente. Você pode personalizar esta página com suas próprias imagens (três para cada local) e outros gráficos. Este artigo explica como carregar e excluir arquivos de imagem binária para personalização da Web no ponto de acesso WAP321 e personalizar a página de autenticação com elementos textuais e gráficos.

· Grupos locais — No Portal cativo, cada usuário local é atribuído a um grupo de usuários e cada grupo é atribuído a uma instância do Portal cativo. O grupo ajuda a gerenciar a atribuição de usuários à instância do Portal cativo. O grupo padrão já está presente não pode ser excluído. Dois grupos de usuários adicionais podem ser criados. Para saber mais sobre a configuração de grupos locais no Portal cativo. consulte o artigo Local Groups in Captive Portal on WAP321 Access Points.

· Usuários locais — A página Usuários locais é usada para configurar usuários convidados ou usuários autorizados. Além dos usuários convidados, os usuários autorizados devem fornecer um nome de usuário e uma senha válidos para acessar a rede WAP. Para saber mais sobre a configuração de usuários locais no portal cativo, consulte o artigo Captive Portal Local User Configuration on WAP321 Access Points.

Dispositivo aplicável

WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Personalização da Web

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso e escolha Captive Portal > Web Portal Customization. A página Personalização do portal da Web é aberta:

Etapa 2. Escolha Create na lista suspensa Captive Portal Web Locale para criar um usuário para a Web Captive Portal. Se desejar editar uma localidade da Web anterior, escolha a localidade da Web criada na lista suspensa Localidade da Web do Portal Captivo e vá para a Etapa 6.

Etapa 3. Digite o nome da localidade no campo Nome da localidade da Web.

Etapa 4. Escolha a instância do portal cativo na lista suspensa Instâncias do portal cativo.

Etapa 5. Clique em Salvar para salvar as configurações feitas. Em seguida, a área Captive Portal Web Locale Parameters é exibida com informações adicionais.

Na área Captive Portal Web Locale Parameters, o número de sequência da localidade é exibido no campo Locale ID.

O nome da instância escolhida é exibido no campo Nome da instância.

Note: A ID da localidade e o nome da instância não podem ser editados nesta área e são gerados automaticamente.

Etapa 6. Escolha a imagem de fundo na lista suspensa Nome da imagem de fundo.

Note: Se você não encontrar a imagem desejada na lista suspensa Nome da imagem de fundo ou se quiser obter uma nova imagem ou se quiser excluir a imagem da lista, clique no botão Carregar/excluir imagem personalizada. Para carregar e excluir imagem personalizada, vá para Carregar/excluir imagem personalizada.

Passo 7. Escolha a imagem para o logotipo na lista suspensa Nome da imagem de logotipo.

Note: Se você não encontrar a imagem desejada na lista suspensa Nome da imagem do logotipo ou se quiser obter uma nova imagem ou se quiser excluir a imagem da lista, clique no botão Carregar/excluir imagem personalizada. Para carregar e excluir imagem personalizada, vá para Carregar/excluir imagem personalizada.

Etapa 8. Insira o número da cor do primeiro plano no campo Cor do primeiro plano.

Etapa 9. Insira o número da cor do plano de fundo no campo Cor do plano de fundo.

Etapa 10. Insira o número da cor do separador (linha que separa o cabeçalho da página do corpo) no campo Separador.

As cores mencionadas estão no formato hexadecimal e no código HTML.Note:

Etapa 11. Insira o rótulo da localidade no campo Etiqueta da localidade. O padrão é inglês.

Etapa 12. Na lista suspensa Imagem da conta, escolha a imagem a ser exibida no login autenticado acima do campo de login.

Note: Se você não encontrar a imagem desejada na lista suspensa Imagem da conta ou se quiser obter uma nova imagem ou se quiser excluir uma imagem da lista, clique no botão Carregar/excluir imagem personalizada. Para carregar e excluir imagem personalizada, vá para Carregar/excluir imagem personalizada.

Etapa 13. Insira o texto que dá ao usuário a instrução para inserir um nome de usuário para fazer login no campo Rótulo da conta.

Etapa 14. Insira o nome da caixa de texto Nome de usuário no campo Rótulo de usuário.

Etapa 15. Insira o nome da caixa de texto senha do usuário no campo Rótulo da senha.

Etapa 16. Insira o nome do botão usado para atualizar as informações e autenticar o usuário no campo Etiqueta de botão.

Etapa 17. Insira o nome da fonte que o usuário pode usar na página do portal cativo no campo Fontes. Várias opções podem ser inseridas com cada opção separada por vírgula.

Etapa 18. Insira o nome a ser exibido na barra de título da janela no campo Título do navegador.

Etapa 19. Insira o texto de boas-vindas exibido à direita da imagem do logotipo no campo Conteúdo do navegador.

Etapa 20. Insira a instrução para o usuário exibida na página corpo no campo Conteúdo.

Etapa 21. Insira as condições que o usuário deve aceitar para fazer login e usar o portal cativo no campo Política de uso de aceitação.

Etapa 22. Insira o texto para o usuário aceitar a Política de uso e marque a caixa de seleção no campo Aceitar rótulo.

Etapa 23. No campo No Accept Text, insira o texto que aparece quando o usuário não aceita a diretiva e deseja fazer login. O padrão é uma mensagem de erro que aparece em uma janela pop-up.

Etapa 24. No campo Texto do trabalho em andamento, insira o texto exibido enquanto o usuário aguarda a autenticação.

Etapa 25. No campo Texto negado, insira o texto exibido quando a autenticação do usuário falha.

Etapa 26. No campo Título de boas-vindas, insira o texto exibido quando o usuário tiver sido autenticado.

Etapa 27. No campo Welcome Content (Conteúdo de boas-vindas), digite o texto que indica quando o usuário se conecta à rede do Captive Portal.

Etapa 28. (Opcional) Se desejar excluir a configuração local atual, marque a caixa de seleção Excluir local.

Etapa 29. Clique em Salvar para salvar todas as configurações feitas.

Etapa 30. (Opcional) Se desejar visualizar as configurações locais feitas, clique em Visualizar. A página Visualização dos parâmetros de localização da Web do portal cativo é aberta:

Note: A visualização mostra o texto e as imagens que já foram salvos na configuração de inicialização. Se fizer uma alteração, clique em Salvar antes de clicar em Visualizar para ver as alterações.

Fazer upload/excluir imagem personalizada

Etapa 1.Clique no botão Upload/Delete Custom Image na página Captive Portal Web Locale Parameters se você não encontrou a imagem desejada na lista suspensa Account Image ou se deseja obter uma nova imagem ou se deseja excluir a imagem da lista. A imagem personalizada do portal da Web é aberta:

· Carregar Imagem Personalizada da Web — Para carregar uma nova imagem personalizada, vá para Carregar Imagem Personalizada da Web.

· Excluir imagem personalizada da Web — Se desejar excluir a lista de formulários de imagem personalizada, vá para Excluir imagem personalizada da Web.

Carregar imagem personalizada da Web

Etapa 1. No campo Carregar imagem personalizada da Web, clique em Procurar para selecionar um arquivo do computador. A página Escolher arquivo para carregar é aberta.

Etapa 2. Selecione o arquivo de imagem do computador local e clique em Abrir.

A imagem deve ter 5 kilobytes ou menos e deve ser um arquivo de formato GIF ou JPEG.Note:

Etapa 3. Clique em Upload para carregar a imagem no dispositivo WAP.

Excluir imagem personalizada da Web

Etapa 1. Escolha o arquivo que deseja excluir da lista suspensa no campo Excluir imagem personalizada da Web.

Etapa 2. Clique em Excluir para excluir o arquivo selecionado do dispositivo WAP.

Caution: A exclusão das imagens usadas atualmente redefinirá a seção da página de personalização da Web como padrão.