Objetivos

As redes WAN são usadas para se conectar à Internet. As séries SPA 300 e 500 podem ser configuradas para ter um endereço IP DHCP ou um endereço IP estático. Essas configurações devem ser alteradas dependendo de como você planeja usar seu telefone IP. A opção de IP estático é melhor se você precisar acessar o telefone por meio da interface da Web frequentemente e a opção de DHCP é melhor se quiser usar qualquer recurso da Web.

Dispositivos aplicáveis

SPA série 500

SPA série 300

Habilitar WAN

Etapa 1. Pressione o ícone Setup (Configuração).

Etapa 2. Navegue até Configurações e pressione Selecionar usando a tecla virtual.

Etapa 3. Navegue até Network Configuration (Configuração de rede) e pressione Select (Selecionar) usando a tecla virtual.

Etapa 4. Navegue até WAN Connection Type — Observação: Pressione **# para desbloquear ou bloquear determinadas opções de edição no telefone.

Etapa 5. Pressione Edit (Editar) para alterar o tipo de conexão de WAN.

Etapa 6. Pressione Option para alternar entre DHCP e IP estático.

DHCP — significa Dynamic Host Configuration Protocol, que significa que o endereço IP no telefone não será necessariamente o mesmo toda vez.

IP estático — um endereço IP estático significa que o telefone IP terá sempre o mesmo endereço IP.

Passo 7. Pressione OK para salvar as alterações.