Objetivo

Quando o switch for configurado com um endereço IP em qualquer VLAN, o endereço IP "substituto" na VLAN1 (192.168.1.254) será liberado. Para preservar a conectividade, antes de atribuir um endereço IP a qualquer interface de VLAN, verifique se a VLAN de gerenciamento tem um endereço IP atribuído primeiro. O endereço IP pode ser obtido por meio de um servidor DHCP ou atribuído estaticamente à interface de VLAN. Este artigo fornece uma solução alternativa para atribuição de IP de VLAN.

Dispositivos aplicáveis

- 250 Series Switches

Versão de software

- 2.5.0.83

Habilitando SSH e confirmando o status do switch

Se não for sua primeira inicialização do Switch, vá para a Etapa 3.

Etapa 1. Ligue o novo switch e faça login no switch através do navegador da Web usando o nome de usuário e a senha padrão.

Nota: O nome de usuário e a senha padrão na primeira inicialização é cisco / cisco.

Etapa 2. Altere o nome de usuário e a senha padrão. Clique em Apply.

Etapa 3. Depois que o menu principal for aberto, clique em Security > TCP/UDP Services. Depois que essa página carregar, habilite o SSH no switch. Clique em Apply.

Etapa 4. Faça login no switch via SSH. Optamos por usar o Putty.

Nota: Para saber como acessar um switch SMB através de SSH ou Telnet, clique aqui.

Etapa 5. Para exibir detalhes do firmware e confirmar se o Switch está atualizado para a versão de firmware mais recente disponível ou não, digite o seguinte comando.

switch20abd3#show version

Nota: É recomendável usar o firmware mais recente no Switch. Para baixar o firmware mais recente, clique aqui.

Etapa 6. Para exibir informações sobre as configurações de VLAN do switch, digite o seguinte comando:

switch20abd3#show vlan

Passo 7. Para exibir informações sobre a interface IP, digite o seguinte:

switch20abd3#show IP interface

Usando o comando mencionado acima, você pode ver as configurações atuais do endereço IP nas interfaces e decidir sobre a atribuição de um novo IP na nova interface VLAN.

Exemplo: criação da VLAN e atribuição do endereço IP

Nota: O exemplo abaixo é um exemplo das etapas de perda de sessão SSH. Ao inserir o último comando, você perderá o acesso ao switch porque VLAN1 não terá um endereço IP e todas as portas do switch ainda estão atribuídas à VLAN1.

Para passar diretamente para as etapas alternativas, clique aqui.

Etapa 8. A partir do modo EXEC Privilegiado do switch, entre no modo de Configuração Global inserindo o seguinte comando:

switch20abd3#configure terminal

Etapa 9. Para configurar a VLAN 2 no Switch, digite o seguinte:

switch201bd3 (config) #vlan 2

Etapa 10. Para gerenciar a interface VLAN 2, digite o seguinte:

switch201bd3 (config) #interface vlan 2

Etapa 11. Para configurar o IP na interface VLAN 2, digite o seguinte:

switch201bd3 (config-if) #endereço ip 192.168.2.254 255.255.255.0

Solução alternativa: evitar a perda da sessão SSH

Ao atribuir um endereço IP estático à interface VLAN 1, você preserva a conexão SSH ao atribuir endereços IP às VLANs 2, 3, 4, etc.

Para evitar a perda da conexão da VLAN 1 durante a atribuição do IP em uma interface de VLAN diferente, você pode executar o seguinte:

Etapa 1. Insira os comandos abaixo na sequência para definir o endereço IP estático na VLAN 1.

Switch20abd3#configure terminal

Switch20abd3 (config) #interface vlan 1

Switch20abd3 (config-if) #ip endereço 192.168.1.254 255.255.255.0

Observação: a partir desse ponto, você poderá atribuir endereços IP à vontade.

Etapa 2. Aplique o comando mencionado abaixo para criar uma VLAN 2 e atribuir um IP a ela.

Switch20abd3#configure terminal

Switch20abd3 (config) #vlan 2

Switch20abd3 (config) #interface gi2

Switch20abd3 (config-if) #switchport mode access

Switch20abd3 (config-if) #switchport access vlan 2

Switch20abd3 (config-if) #exit

Switch20abd3 (config) #interface vlan 2

Switch20abd3 (config-if) #endereço ip 192.168.2.254 255.255.255.0

Nota: no exemplo acima, se você estivesse conectado ao switch via gi2, perderia a conexão.

Etapa 3. (Opcional) Agora você pode verificar a VLAN e o endereço IP do switch usando os seguintes comandos.

Switch20abd3#show vlan

Switch20abd3#show ip interface

Conclusão

Você agora atribuiu com êxito um IP em outra interface VLAN sem perder a conexão com VLAN1. Será útil atribuir um IP estático na interface VLAN 1 do Switch para fins de gerenciamento.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco