Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema:

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas para corrigir a falha: "O bootflash de partição na interconexão de estrutura A|B está limpo, mas com erros."

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

- Interconexões em malha da Cisco

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Interconexões em malha 6400

- Interconexões em malha 6300

- Interconexões em malha 6200

- 4.0(4k) ou 4.1(2a) e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema:

O UCSM exibe a mensagem de erro: "O bootflash de partição na interconexão de estrutura A|B está limpo, mas com erros." Falha 2016

O alerta é exibido no sistema quando as interconexões de estrutura enfrentam erros no sistema de arquivos.

Solução

O Interconector de estrutura requer um reparo de verificação do sistema de arquivos e deve passar por uma reinicialização. Na reinicialização com a opção e2fsck, a SSD das interconexões em malha passa por uma verificação completa do sistema de arquivos e um processo de reparo não interativo que pode resultar em perda de dados. Antes de prosseguir, você deve garantir que o backup dos dados críticos inclua o banco de dados do Cisco UCS Manager. Sugere-se que a correção seja feita em uma janela de manutenção, pois as interconexões de estrutura exigem uma reinicialização. Se apenas uma interconexão de estrutura exibir a falha, então somente essa interconexão de estrutura precisará ser reinicializada. Se ambas as interconexões de estrutura exibirem a falha e exigirem reinicialização, certifique-se de que você valide que o caminho de dados esteja totalmente disponível após a primeira interconexão de estrutura ser reinicializada antes de continuar com a segunda para evitar qualquer interrupção.

As etapas precisam ser executadas na interconexão de estrutura que relata o alerta

Vá para CLI do UCSM para inserir os comandos:

FI-A# connect local-mgmt

FI-A(local-mgmt)# reboot e2fsck

O alerta é cancelado em até 72 horas após a correção ser executada. Se a falha não for resolvida dentro desse período de tempo, um caso de TAC pode ser aberto para uma investigação mais detalhada. Se a falha for detectada em um firmware anterior ao 4.0(4k) ou 4.1(2a) e posterior, isso também exigirá assistência do TAC para resolver, pois eles podem executar a verificação do sistema de arquivos manualmente por meio do shell de depuração.

Informações Relacionadas

- Guia de gerenciamento do UCSM Admin, Backup

- Suporte técnico e downloads da Cisco