Índice

Pergunta:

O botão da “reautenticação” não aparece mesmo depois a possibilidade dela com o WebUI

Sintomas: Nenhum botão da reautenticação aparece na página do bloco mesmo depois a possibilidade dela com o WebUI

A característica da “reautenticação” exige-o ter uma corda especial em arquivos EUN a fim operar-se corretamente. Ao usar páginas da em-caixa EUN, o botão da reautenticação deve aparecer em todas as vezes.

Ao usar páginas feitas sob encomenda EUN, em alguns casos, a corda exigida não pode estar lá (exemplo: se você está usando o molde feito sob encomenda EUN criado em umas versões mais velhas) e este faria com que o botão da reautenticação não aparecesse.

A corda especial necessária é como abaixo:

- %? R - indica o começo do comentário do re-AUTH

- %#R - indica o fim do comentário do re-AUTH

O qualquer comentário entre as etiquetas acima mostraria quando a “reautenticação” é permitida sob “GUI > rede > autenticação”

Em versões 7.1.x e mais recente de AsyncOS, o botão da reautenticação aparece nas seguintes páginas EUN.

- ERR_BLOCK_DEST

- ERR_WEBCAT

- ERR_CONTINUE_UNACKNOWLEDGED

Nós podemos transferir a amostra/páginas padrão EUN de WSA após a conexão a ela através do FTP & examiná-lo para ver se as cordas da reautenticação faltam das páginas do costume EUN.

Se necessários, nós podemos entregar editamos seu o costume EUN para adicionar as cordas necessárias da reautenticação e para ativar então o costume novo EUN. O trecho anexado do Guia do Usuário fornece instruções em como alterar páginas EUN e ativá-las então.

Como alterar páginas EUN e as ativar então.