Contents

Pergunta

Pergunta

Quais são os parâmetros que são passados na URL de redirecionamento de notificação do usuário final?

Na URL de redirecionamento de notificação do usuário final, os seguintes parâmetros são definidos:

Hora (data e hora)

ID (ID da transação)

Client_IP (endereço IP do cliente)

Usuário (nome de usuário, se disponível mais)

Site (nome de host do destino)

URI (URL_Path)

Status_Code (Código de status HTTP)

Decision_Tag (Etiqueta de decisão da ACL)

URL_Cat (Categoria de URL)

WBRS (Pontuação WBRS)

DVS_Verdict (Pontuação do veredito DVS)

DVS_ThreatName (Nome da ameaça DVS)

Aqui está um exemplo de como a URL de redirecionamento de notificação de usuário final pode ser:

http://www.example.com/eun.policy.html?Time=21/Jun/2007:23:22:25%20%2B0000&ID=0000000004&Client_IP=172.17.0.8&User=-&Site=www.linkedin.com&URI=index.html&Status_Code=403&Decision_Tag=BLOCK_WEBCAT-DefaultGroup&URL_Cat=Job&WBRS=-&DVS_Verdict=-&DVS_ThreatName=-