Contents

Pergunta

Como posso verificar em que versão de firmware meus discos estão sendo executados?

Sintomas:  No WSA 'diagnostic -> raid' não funciona.

Ambiente: Cisco Web Security Appliance (WSA), todas as versões do AsyncOS

Use o comando CLI 'ipcheck' no WSA para verificar o firmware do disco. Esse comando deve mostrar a versão do firmware dos discos usados no WSA.

Se vir:Disco x: 136GB MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK (BP00 sendo a chave) é necessário atualizar o firmware.

Se você vir uma string que contém "BP05", o disco já está executando o firmware corrigido. Nenhuma ação adicional é necessária.