Contents

Introduction

Etapas a seguir

Introduction

O SSL Appliance 1500, 2000 e 8200 contém materiais de criptografia que devem ser mantidos seguros. Por motivos de segurança, o acesso à CLI de um dispositivo SSL é limitado. Por exemplo, você não pode inicializar um dispositivo no modo de usuário único e acessá-lo via CLI. Além disso, se você tentar recriar um dispositivo SSL ou tentar acessar um menu de inicialização ou uma opção do BIOS, talvez seja solicitada uma senha, que não é criada durante o processo inicial de bootstrap. Este documento descreve os processos para obter uma senha do BIOS.

Etapas a seguir

Para obter uma senha, siga as etapas abaixo:

1. Obtenha o número de série do seu dispositivo SSL. Isso é impresso no chassi.

2. Gere uma chave de desafio em seu dispositivo SSL. Pressione as seguintes sequências no teclado:

UL, LL, UR, LR, UL, LL, UR, LR (Esquerda Superior, Esquerda Inferior, Direita Superior, Direita Inferior)

Isso aciona um gerador de desafio de back-end, e o desafio é exibido no LCD:

3. Anote a chave do desafio.

Caution: Uma chave de desafio diferencia maiúsculas de minúsculas.

4. Envie a chave de desafio e o número de série do chassi ao Suporte Técnico da Cisco para obter uma senha.