Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Criar um backup de nó de monitoramento

Introduction

Este documento descreve como restaurar um backup de nó de monitoramento em um servidor diferente daquele no qual ele foi executado.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na versão 1.1.x do Cisco Identity Services Engine (ISE).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Criar um backup de nó de monitoramento

1. Gere um backup para o Nó de monitoramento atual via CLI ou GUI do administrador.

2. Gere um backup completo sob demanda a partir do nó de monitoramento de destino.

3. Verifique o repositório no qual o backup está armazenado para esses arquivos:

- Mntdbfull_hostname_date_time.tar.gpg

- ise_catalog.xml

4. Copie o backup do nó atual para o repositório que hospeda o arquivo ise_Catalog.xml.

5. Edite o arquivo ise_Catalog.xml para apontar para o arquivo de backup que você deseja restaurar para o novo nó. Este exemplo restaura um backup chamado ProductionMNT.gpg.

From:

<void property="fullImage">

<string>mntdbfull_ise-rec5_20130627_110059</string>

To:

<void property="fullImage">

<string>ProductionMNT</string>

6. Na GUI do administrador, navegue para Administration > System > Maintenance > Data Management > Monitoring Node > Data Restore (Administração > Sistema > Manutenção > Gerenciamento de dados > Nó de monitoramento > Restauração de dados). Observe que os backups anteriores incluem o arquivo ProductionMNT.gpg.

7. Escolha o backup que deseja restaurar, insira a chave de criptografia usada quando o backup foi criado e clique em restaurar.

8. Permitir que a restauração seja executada até a conclusão. Não navegue para outro local na GUI ou faça alterações enquanto a restauração é executada. Esse processo pode levar algum tempo. Quando a restauração for concluída, os Serviços ISE no nó serão reiniciados.