Contents

Introduction

Filas

Conexões

Rede

Logs

Introduction

Este documento descreve uma visão geral básica de como a entrega funciona no ESA. Há muitas variáveis envolvidas, portanto, é difícil dizer o que está fazendo com que mensagens específicas sejam atrasadas sem investigar cada uma individualmente.

Filas

Os destinatários da mensagem são divididos pela fila de domínio de destino. O sistema verifica continuamente as filas de domínio de destino; quanto mais destinos na memória, mais tempo cada passagem de digitalizações levará. Se o sistema estiver com carga pesada, isso pode atrasar as verificações da fila de entrega.

Conexões

Cada conexão de entrega enviará até 50 mensagens antes de fechar. Se as conexões já estiverem estabelecidas, o sistema tentará enviar as conexões abertas. Se essas conexões se tornarem completas ou uma conexão específica estiver demorando muito tempo, o sistema tentará estabelecer novas conexões. O número de conexões de entrega abertas é limitado pelas configurações de controles de destino e simultaneidade máxima de entrega.

Rede

Mensagens maiores levarão mais tempo para serem entregues do que mensagens menores. Se a conexão de rede estiver lenta por algum motivo, a entrega de e-mail também ficará mais lenta. Se houver erros de rede ao acessar um IP específico para um domínio de destino, as mensagens serão recolocadas em fila para outra conexão. Se houver erros de DNS procurando um domínio de destino ou se todos os hosts estiverem inacessíveis, todos os e-mails desse domínio serão recolocados na fila até que o problema seja resolvido. Um MID específico pode ter vários DCIDs associados a ele, com cada DCID tendo que transmitir o conteúdo de dados completo pela rede.

Logs

Quando a verificação estiver concluída, a mensagem será "enfileirada para entrega":

Thu Nov 8 18:26:45 2007 Info: MID 6 queued for delivery

Os registros refletem a associação MID e DCID quando o comando MAIL SMTP é enviado:

Thu Nov 8 18:26:46 2007 Info: Delivery start DCID 3 MID 6 to RID [0]

A linha "Mensagem concluída" é registrada quando a parte de dados da conexão SMTP é concluída para os destinatários relacionados a esse DCID:

Thu Nov 8 18:26:46 2007 Info: Message done DCID 3 MID 6 to RID [0]

A mensagem não será removida da fila de entrega até que todos os destinatários sejam entregues em todos os domínios:

Thu Nov 8 18:26:46 2007 Info: Message finished MID 6 done