Contents

Introduction

Como faço para gerar uma nova solicitação de certificado no dispositivo IEA?

Introduction

Este documento descreve como gerar uma nova solicitação de certificado no dispositivo IronPort Encryption Appliance (IEA).

Como faço para gerar uma nova solicitação de certificado no dispositivo IEA?

Para o IEA, para gerar uma nova solicitação de certificado:

1. Na GUI: Chaves e certificados > Configuração SSL > Obter Solicitação de Certificado.

2. O campo keystore deve ser preenchido com:
[Diretório de instalação]/conf/enterprise.keystore

Alterar empresa para um nome apropriado (por exemplo, [Diretório de instalação]/conf/company.keystore).

3. Preencha os campos da seguinte maneira:
Host = nome do host do dispositivo (ex: pso10.postx.com)

State = especificar o nome completo (ex: California)

País = código de duas letras (EUA, não EUA)

Período de validade (o máximo é de aproximadamente 2.000 dias)

Nota: Não perca a senha, caso contrário terá de repetir este processo depois de receber o novo certificado.

4. Clique em Gerar chaves e solicitação de certificado.
Isso produzirá texto de solicitação de certificado na parte inferior da tela.

5. Copiar o texto produzido e enviá-lo à AC de sua escolha.
Observação: você deseja selecionar Apache/Tomcat como o servidor web ao comprar o certificado.