Contents

Introduction

Solução

Introduction

Este documento descreve como notificar o remetente se um envelope não tiver sido aberto em um número especificado de dias.

Solução

1. Abra o aplicativo que cria o envelope registrado.

Por padrão, esses aplicativos são RegisteredEnvelopeEnrolleRegisteredEnvelopeEnrolleLarge ou RegisteredPxMail e RegisteredPxMailLarge.

2. Vá até a guia "Registered Envelope".

3. Defina "Read Notification Interval" (Intervalo de notificação de leitura) para o número desejado de dias.

4. Na guia Configuration > PostX Services > Scheduled Task List, crie uma nova "Registered Envelope Service Task" para enviar a mensagem de notificação.

5. Salve as alterações.