Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configuração local do PC

Sistema operacional

Leitor de cartão

Software de tempo de execução eID

Certificado de autenticação

Instalação do AnyConnect

Requisitos do ASA

Configuração do ASA

Etapa 1. Ative a interface externa

Etapa 2. Configure o nome do domínio, a senha e a hora do sistema

Etapa 3. Ative um servidor DHCP na interface externa.

Etapa 4. Configurar o pool de endereços VPN eID

Etapa 5. Importar o certificado CA raiz belga

Etapa 6. Configurar camada de soquetes segura

Passo 7. Definir a política de grupo padrão

Etapa 8. Definir o mapeamento de certificados

Etapa 9. Adicionar um usuário local

Etapa 10. Reinicie o ASA

Ajuste fino

Configuração de um minuto

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar a autenticação do ASA 8.x Anyconnect para usar a placa eID belga.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- ASA 5505 com o software ASA 8.0 apropriado

- Cliente AnyConnect

- ASDM 6.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O eID é um cartão PKI (Public Key Infrastructure, Infraestrutura de Chave Pública) emitido pelo governo belga que os usuários devem usar para se autenticar em um PC Windows remoto. O cliente de software do AnyConnect está instalado no PC local e recebe credenciais de autenticação do PC remoto. Quando a autenticação é concluída, o usuário remoto obtém acesso aos recursos centrais por meio de um túnel SSL completo. O usuário remoto é provisionado com um endereço IP obtido de um pool gerenciado pelo ASA.

Configuração local do PC

Sistema operacional

O sistema operacional (Windows, MacOS, Unix ou Linux) no PC local deve estar atualizado com todos os patches necessários instalados.

Leitor de cartão

Um leitor de cartão eletrônico deve ser instalado no computador local para que você use a placa eID. O leitor de cartão eletrônico é um dispositivo de hardware que estabelece um canal de comunicação entre os programas no computador e o chip na placa de identificação.

Para obter uma lista de leitores de cartão aprovados, consulte este URL: http://www.cardreaders.be/en/default.htm

Nota: Para usar o leitor de cartão, você deve instalar os drivers recomendados pelo fornecedor do hardware.

Software de tempo de execução eID

Você deve instalar o software de tempo de execução eID fornecido pelo governo belga. Este software permite que o usuário remoto leia, valide e imprima o conteúdo do cartão eID. O software está disponível em francês e holandês para Windows, MAC OS X e Linux.

Para obter mais informações, consulte este URL:

- http://www.belgium.be/zip/eid_datacapture_nl.html

Certificado de autenticação

Você deve importar o certificado de autenticação para o repositório do Microsoft Windows no PC local. Se você não importar o certificado para o armazenamento, o AnyConnect Client não poderá estabelecer uma conexão SSL com o ASA.

Procedimento

Para importar o certificado de autenticação para o repositório do Windows, faça o seguinte:

1. Insira seu eID no leitor de cartão e inicie o middleware para acessar o conteúdo da placa eID.

O conteúdo do cartão eID é exibido.

2. Clique na guia Certificats (FR).

A hierarquia de certificados é exibida.

3. Expanda Bélgica Root CA e expanda Citizen CA.

4. Escolha a versão de autenticação do certificado nomeado.

5. Clique no botão Registrando (FR).

O certificado é copiado no arquivo do Windows.

Observação: quando você clica no botão Detalhes, uma janela é exibida mostrando detalhes sobre o certificado. Na guia Detalhes, selecione o campo Assunto para exibir o campo Número de série. O campo Número de série contém um valor exclusivo que é usado para autorização do usuário. Por exemplo, o número de série "56100307215" representa um usuário cuja data de nascimento é 3 de outubro de 1956 com um número de sequência 072 e um dígito de verificação 15. Você deve enviar uma solicitação de aprovação das autoridades federais para armazenar esses números. É da vossa responsabilidade fazer as declarações oficiais adequadas relacionadas com a manutenção de uma base de dados de cidadãos belgas no vosso país.

Verificar

Para verificar se o certificado foi importado com êxito, faça o seguinte:

1. Em uma máquina Windows XP, abra uma janela do DOS e digite o comando mmc.

O aplicativo Console é exibido.

2. Escolha File > Add/Remove Snap-in (ou pressione Ctrl+M).

A caixa de diálogo Add/Remove Snap-in é exibida.

3. Clique no botão Adicionar.

A caixa de diálogo Add Standalone Snap-in é exibida.

4. Na lista Snap-ins independentes disponíveis, escolha Certificados e clique em Adicionar.

5. Clique no botão de opção Minha conta de usuário e clique em Concluir.

O snap-in Certificado é exibido na caixa de diálogo Adicionar/remover snap-in.

6. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Adicionar snap-in autônomo e, em seguida, clique em OK na caixa de diálogo Adicionar/remover snap-in para salvar suas alterações e retornar ao aplicativo de console.

7. Na pasta Raiz do Console, expanda Certificados - Usuário Atual.

8. Expanda Pessoal e expanda Certificados.

O certificado importado deve aparecer no repositório do Windows conforme mostrado nesta imagem:

Instalação do AnyConnect

Você deve instalar o AnyConnect Client no PC remoto. O software AnyConnect usa um arquivo de configuração XML que pode ser editado para predefinir uma lista de gateways disponíveis. O arquivo XML é armazenado neste caminho no PC remoto:

C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Application Data\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client

onde %USERNAME% é o nome do usuário no PC remoto.

O nome do arquivo XML é preference.xml. Aqui está um exemplo do conteúdo do arquivo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<AnyConnectPreferences>

<DefaultHost>192.168.0.1</DefaultHost>

</AnyConnectPreferences>

onde 192.168.0.1 é o endereço IP do gateway ASA.

Requisitos do ASA

Assegure-se de que o ASA atenda a estes requisitos:

- O AnyConnect e o ASDM devem ser executados na memória flash.

Para concluir os procedimentos neste documento, use um ASA 5505 com o software ASA 8.0 apropriado instalado. Os aplicativos AnyConnect e ASDM devem ser pré-carregados na memória flash. Use o comando show flash para exibir o conteúdo da flash:

ciscoasa#show flash:

--#--  --length--  -----date/time------  path

66  14524416    Jun 26 2007 10:24:02  asa802-k8.bin

67  6889764     Jun 26 2007 10:25:28  asdm-602.bin

68  2635734     Jul 09 2007 07:37:06  anyconnect-win-2.0.0343-k9.pkg

- O ASA deve ser executado com os padrões de fábrica.

Você pode ignorar esse requisito se usar um novo chassi ASA para concluir os procedimentos neste documento. Caso contrário, faça o seguinte para redefinir o ASA para os padrões de fábrica:

1. No aplicativo ASDM, conecte-se ao chassi do ASA e escolha Arquivo > Redefinir dispositivo para a configuração padrão de fábrica.

2. Deixe os valores padrão no modelo.

3. Conecte seu PC à interface interna Ethernet 0/1 e renove seu endereço IP que será provisionado pelo servidor DHCP do ASA.

Observação: para redefinir o ASA para os padrões de fábrica a partir da linha de comando, use estes comandos:

ciscoasa#conf t

ciscoasa#config factory-default 192.168.0.1 255.255.255.0

Configuração do ASA

Depois de redefinir os padrões de fábrica do ASA, você pode iniciar o ASDM para 192.168.0.1 para se conectar ao ASA na interface interna Ethernet 0/1.

Observação: sua senha anterior é preservada (ou pode estar em branco por padrão).

Por padrão, o ASA aceita uma sessão de gerenciamento de entrada com um endereço IP de origem na sub-rede 192.168.0.0/24. O servidor DHCP padrão habilitado na interface interna do ASA fornece endereços IP no intervalo 192.168.0.2-129/24, válidos para conexão à interface interna com o ASDM.

Conclua estes passos para configurar o ASA:

1. Ative a interface externa

2. Configure o nome do domínio, a senha e a hora do sistema

3. Ative um servidor DHCP na interface externa

4. Configurar o pool de endereços VPN eID

5. Importar o certificado CA raiz belga

6. Configurar camada de soquetes segura

7. Definir a política de grupo padrão

8. Definir o mapeamento de certificados

9. Adicionar um usuário local

10. Reinicie o ASA

Etapa 1. Ative a interface externa

Esta etapa descreve como ativar a interface externa.

1. No aplicativo ASDM, clique em Configuration e em Device Setup.

2. Na área Device Setup (Configuração do dispositivo), escolha Interfaces e clique na guia Interfaces.

3. Selecione a interface externa e clique em Editar.

4. Na seção Endereço IP da guia Geral, escolha a opção Usar IP estático.

5. Digite 197.0.100.1 para o endereço IP e 255.255.255.0 para a máscara de sub-rede.

6. Clique em Apply.

Etapa 2. Configure o nome do domínio, a senha e a hora do sistema

Esta etapa descreve como configurar o nome de domínio, a senha e a hora do sistema.

1. Na área Device Setup (Configuração do dispositivo), escolha Device Name/Password (Nome do dispositivo/Senha).

2. Insira cisco.be para o nome de domínio e cisco123 para o valor Enable Password (Habilitar senha).

Observação: por padrão, a senha está em branco.

3. Clique em Apply.

4. Na área Device Setup (Configuração do dispositivo), escolha System Time (Hora do sistema) e altere o valor do relógio (se necessário).

5. Clique em Apply.

Etapa 3. Ative um servidor DHCP na interface externa.

Esta etapa descreve como ativar um servidor DHCP na interface externa para facilitar o teste.

1. Clique em Configuração e, em seguida, clique em Gerenciamento de dispositivos.

2. Na área Gerenciamento de dispositivos, expanda DHCP e escolha Servidor DHCP.

3. Selecione a interface externa na lista Interface e clique em Editar.

A caixa de diálogo Editar servidor DHCP é exibida.

4. Marque a caixa de seleção Habilitar servidor DHCP.

5. No pool de endereços DHCP, insira um endereço IP de 197.0.100.20 a 197.0.100.30.

6. Na área Opções globais de DHCP, desmarque a caixa de seleção Habilitar configuração automática da interface.

7. Clique em Apply.

Etapa 4. Configurar o pool de endereços VPN eID

Esta etapa descreve como definir um pool de endereços IP que são usados para provisionar os clientes AnyConnect remotos.

1. Clique em Configuration e, em seguida, clique em Remote Access VPN.

2. Na área Remove Access VPN, expanda Network (Client) Access e expanda Address Assignment.

3. Escolha Pools de endereços e clique no botão Adicionar localizado na área Configurar pools de endereços IP nomeados.

A caixa de diálogo Add IP Pool é exibida.

4. No campo Nome, insira eID-VPNPOOL.

5. Nos campos Endereço IP inicial e Endereço IP final, insira um intervalo de endereços IP de 192.168.10.100 a 192.168.10.110.

6. Escolha 255.255.255.0 na lista suspensa Máscara de sub-rede, clique em OK e clique em Aplicar.

Etapa 5. Importar o certificado CA raiz belga

Esta etapa descreve como importar para o ASA o certificado de CA raiz da Bélgica.

1. Baixe e instale os certificados CA raiz da Bélgica (belgiumrca.crt e belgiumrca2.crt) no site do governo e armazene-os em seu PC local.

O sítio Web do Governo belga está localizado no seguinte URL: http://certs.eid.belgium.be/

2. Na área VPN de acesso remoto, expanda Gerenciamento de certificados e escolha Certificados de CA.

3. Clique em Adicionar e, em seguida, clique em Instalar do arquivo.

4. Navegue até o local em que você salvou o arquivo do certificado CA raiz belga (belgiumrca.crt) e clique em Instalar certificado.

5. Clique em Aplicar para salvar suas alterações.

Esta imagem mostra o certificado instalado no ASA:

Etapa 6. Configurar camada de soquetes segura

Esta etapa descreve como priorizar opções de criptografia segura, definir a imagem do cliente VPN SSL e definir o perfil de conexão.

1. Priorize as opções de criptografia mais seguras.

Na área VPN de acesso remoto, expanda Avançado e escolha Configurações SSL. Na seção Criptografia, os algoritmos ativos são empilhados, de cima para baixo, da seguinte forma:

- AES256-SHA1

- AES128-SHA1

- 3DES-SHA1

- RC4-SHA1

2. Defina a imagem do cliente VPN SSL para o AnyConnect Client.

1. Na área VPN de acesso remoto, expanda Avançado, expanda VPN SSL e escolha Configurações do cliente.

2. Na área SSL VPN Client Images, clique em Add.

3. Escolha o pacote do AnyConnect armazenado na flash.

O pacote do AnyConnect aparece na lista de Imagens do Cliente VPN SSL como mostrado nesta imagem:

3. Defina o perfil de conexão DefaultWEBVPNGroup.

1. Na área de VPN de acesso remoto, expanda Acesso de Rede (Cliente) e escolha Perfis de Conexão VPN SSL.

2. Na área Access Interfaces (Interfaces de acesso), marque a caixa de seleção Enable Cisco AnyConnect VPN Client (Ativar Cisco AnyConnect VPN Client).

3. Para a interface externa, marque as caixas de seleção Allow Access, Require Client Certificate e Enable DTLS conforme mostrado nesta imagem:

4. Na área de Perfis de conexão, escolha DefaultWEBVPNGgroup e clique em Edit.

A caixa de diálogo Editar perfil de conexão VPN SSL é exibida.

5. Na área de navegação, escolha Basic.

6. Na área Authentication (Autenticação), clique no botão de opção Certificate (Certificado).

7. Na área Default Group Policy, marque a caixa de seleção SSL VPN Client Protocol.

8. Expanda Avançado e escolha Autenticação.

9. Clique em Adicionar e adicione a interface externa a um grupo de servidores local como mostrado nesta imagem:

10. Na área de navegação, escolha Autorização.

11. Na área Default Authorization Server Group (Grupo de servidores de autorização padrão), escolha LOCAL na lista suspensa Server Group (Grupo de servidores) e marque a caixa de seleção Users must exist (Usuários devem existir) no banco de dados de autorização para se conectar.

12. Na área User Name Mapping, escolha SER (Serial Number) na lista suspensa Primary DN Field, escolha None no Secondary DN Field e clique em OK.

Passo 7. Definir a política de grupo padrão

Esta etapa descreve como definir a política de grupo padrão.

1. Na área de VPN de acesso remoto, expanda Acesso de Rede (Cliente) e escolha Políticas de Grupo.

2. Escolha DfltGrpPolicy na lista de políticas de grupo e clique em Edit.

3. A caixa de diálogo Editar política de grupo interno é exibida.

4. Na área de navegação, escolha Geral.

5. Para Pools de endereços, clique em Select para escolher um pool de endereços e escolha eID-VPNPOOL.

6. Na área More Options (Mais opções), desmarque as caixas de seleção IPsec e L2TP/IPsec e clique em OK.

Etapa 8. Definir o mapeamento de certificados

Esta etapa descreve como definir os critérios de mapeamento de certificado.

1. Na área de VPN de acesso remoto, clique em Avançado e escolha Mapas de perfil de conexão de VPN de certificado para SSL.

2. Na área "Certificate to Connection Profile Maps", clique em Add e escolha DefaultCertificateMap na lista de mapas.

Este mapa deve corresponder ao perfil DefaultWEBVPNProfile no campo Mapped to Connection Profile.

3. Na área Critérios de mapeamento, clique em Adicionar e adicione estes valores:

- Campo: Emitente, País (C), Igual a "be"

- Campo: Emitente, Nome Comum (CN), Iguais, "Cidadão"

Os critérios de mapeamento devem aparecer como mostrado nesta imagem:

4. Clique em Apply.

Etapa 9. Adicionar um usuário local

Esta etapa descreve como adicionar um usuário local.

1. Na área VPN de acesso remoto, expanda Configuração de AAA e escolha Usuários locais.

2. Na área Usuários locais, clique em Adicionar.

3. No campo Nome de usuário, insira o número de série do certificado de usuário. Por exemplo, 56100307215 (conforme descrito na seção Certificado de Autenticação deste documento).

4. Clique em Apply.

Etapa 10. Reinicie o ASA

Reinicie o ASA para garantir que todas as alterações sejam aplicadas aos serviços do sistema.

Ajuste fino

Durante o teste, alguns túneis SSL podem não ser fechados corretamente. Como o ASA assume que o AnyConnect Client pode se desconectar e reconectar, o túnel não é descartado, o que lhe dá a chance de voltar. Entretanto, durante os testes de laboratório com uma licença básica (2 túneis SSL por padrão), você pode esgotar sua licença quando os túneis SSL não forem fechados corretamente. Se esse problema ocorrer, use o comando vpn-sessiondb logoff <option> para fazer logoff de todas as sessões SSL ativas.

Configuração de um minuto

Para criar rapidamente uma configuração funcional, redefina seu ASA para o padrão de fábrica e cole esta configuração no modo de configuração:

ciscoasa

ciscoasa#conf t

ciscoasa#clear configure all

ciscoasa#domain-name cisco.be

ciscoasa#enable password 9jNfZuG3TC5tCVH0 encrypted

!

interface Vlan1

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

interface Vlan2

nameif outside

security-level 0

ip address 197.0.100.1 255.255.255.0

interface Ethernet0/0

switchport access vlan 2

no shutdown

interface Ethernet0/1

no shutdown

!

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

dns server-group DefaultDNS

domain-name cisco.be

ip local pool eID-VPNPOOL 192.168.10.100-192.168.10.110 mask 255.255.255.0

asdm image disk0:/asdm-602.bin

no asdm history enable

global (outside) 1 interface

nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0

dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy

http server enable

http 192.168.0.0 255.255.255.0 inside

crypto ca trustpoint ASDM_TrustPoint0

enrollment terminal

crl configure

crypto ca certificate map DefaultCertificateMap 10

issuer-name attr c eq be

issuer-name attr cn eq citizen ca

crypto ca certificate chain ASDM_TrustPoint0

certificate ca 580b056c5324dbb25057185ff9e5a650

30820394 3082027c a0030201 02021058 0b056c53 24dbb250 57185ff9 e5a65030

0d06092a 864886f7 0d010105 05003027 310b3009 06035504 06130242 45311830

16060355 0403130f 42656c67 69756d20 526f6f74 20434130 1e170d30 33303132

36323330 3030305a 170d3134 30313236 32333030 30305a30 27310b30 09060355

04061302 42453118 30160603 55040313 0f42656c 6769756d 20526f6f 74204341

30820122 300d0609 2a864886 f70d0101 01050003 82010f00 3082010a 02820101

00c8a171 e91c4642 7978716f 9daea9a8 ab28b74d c720eb30 915a75f5 e2d2cfc8

4c149842 58adc711 c540406a 5af97412 2787e99c e5714e22 2cd11218 aa305ea2

21b9d9bb fff674eb 3101e73b 7e580f91 164d7689 a8014fad 226670fa 4b1d95c1

3058eabc d965d89a b488eb49 4652dfd2 531576cb 145d1949 b16f6ad3 d3fdbcc2

2dec453f 093f58be fcd4ef00 8c813572 bff718ea 96627d2b 287f156c 63d2caca

7d05acc8 6d076d32 be68b805 40ae5498 563e66f1 30e8efc4 ab935e07 de328f12

74aa5b34 2354c0ea 6ccefe36 92a80917 eaa12dcf 6ce3841d de872e33 0b3c74e2

21503895 2e5ce0e5 c631f9db 40fa6aa1 a48a939b a7210687 1d27d3c4 a1c94cb0

6f020301 0001a381 bb3081b8 300e0603 551d0f01 01ff0404 03020106 300f0603

551d1301 01ff0405 30030101 ff304206 03551d20 043b3039 30370605 60380101

01302e30 2c06082b 06010505 07020116 20687474 703a2f2f 7265706f 7369746f

72792e65 69642e62 656c6769 756d2e62 65301d06 03551d0e 04160414 10f00c56

9b61ea57 3ab63597 6d9fddb9 148edbe6 30110609 60864801 86f84201 01040403

02000730 1f060355 1d230418 30168014 10f00c56 9b61ea57 3ab63597 6d9fddb9

148edbe6 300d0609 2a864886 f70d0101 05050003 82010100 c86d2251 8a61f80f

966ed520 b281f8c6 dca31600 dacd6ae7 6b2afa59 48a74c49 37d773a1 6a01655e

32bde797 d3d02e3c 73d38c7b 83efd642 c13fa8a9 5d0f37ba 76d240bd cc2d3fd3

4441499c fd5b29f4 0223225b 711bbf58 d9284e2d 45f4dae7 b5634544 110d2a7f

337f3649 b4ce6ea9 0231ae5c fdc889bf 427bd7f1 60f2d787 f6572e7a 7e6a1380

1ddce3d0 631e3d71 31b160d4 9e08caab f094c748 755481f3 1bad779c e8b28fdb

83ac8f34 6be8bfc3 d9f543c3 6455eb1a bd368636 ba218c97 1a21d4ea 2d3bacba

eca71dab beb94a9b 352f1c5c 1d51a71f 54ed1297 fff26e87 7d46c974 d6efeb3d

7de6596e 069404e4 a2558738 286a225e e2be7412 b004432a

quit

no crypto isakmp nat-traversal

!

dhcpd address 192.168.0.2-192.168.0.129 inside

dhcpd enable inside

dhcpd address 197.0.100.20-197.0.100.30 outside

dhcpd enable outside

!

service-policy global_policy global

ssl encryption aes256-sha1 aes128-sha1 3des-sha1 rc4-sha1

ssl certificate-authentication interface outside port 443

webvpn

enable outside

svc image disk0:/anyconnect-win-2.0.0343-k9.pkg 1

svc enable

certificate-group-map DefaultCertificateMap 10 DefaultWEBVPNGroup

group-policy DfltGrpPolicy attributes

vpn-tunnel-protocol svc webvpn

address-pools value eID-VPNPOOL

username 63041403325 nopassword

tunnel-group DefaultWEBVPNGroup general-attributes

authentication-server-group (outside) LOCAL

authorization-server-group LOCAL

authorization-required

authorization-dn-attributes SER

tunnel-group DefaultWEBVPNGroup webvpn-attributes

authentication certificate

exit

copy run start

Informações Relacionadas

- Cisco PIX Firewall Software

- Referências do comando Cisco Secure PIX Firewall

- Avisos de campo de produto de segurança (incluindo PIX)

- Solicitações de Comentários (RFCs)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems