Contents

Introdução

Suporte do Windows para Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro Versão 8.x (somente 64 bits)

Suporte a Windows herdado paraSecure Endpoint Windows Connector 7.x (64 bits ou 32 bits)

Consulte também

Introdução

Este documento descreve a compatibilidade do sistema operacional para versões compatíveis do Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro.

Observação: a nuvem privada oferece suporte às versões do Windows Connector até 8.2.1.

Suporte do Windows para Secure Endpoint Windows Connector versão 8.x (somente 64 bits)

A partir da versão 8.0.1, o Cisco Secure Endpoint Windows Connector oferece suporte apenas à instalação em versões de 64 bits do sistema operacional.

A instalação em versões de 32 bits do sistema operacional precisa usar as versões do Cisco Secure Endpoint para Windows 7.x.

O Windows baseado em ARM não é suportado no momento.

Nome do Windows

Versão

8.2.4

8.2.3

8.2.1

8.1.7

8.1.5

8.1.31

8.0.1

Data de lançamento

2024-03-18

2024-02-12

2023-09-11

2023-07-04

2023-02-01

2022-11-14

2022-08-05

Windows 11

Todos

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 ou anterior

IoT^2

LTSC do Windows 10

2021

2019

LTSB do Windows 10

2016

2015

Servidor Windows^3

2022

2019

2016

1 A partir da versão 8.1.3 do conector, a instalação requer patches de SO com o Azure Code Signed conforme exigido pela Microsoft.  Consulte assinatura de código do Suporte do Windows para Azure.

2 O conector no Windows 10 IoT Enterprise não oferece suporte a HORM, UWF e a Pontuação de Risco Kenna. Consulte Software e configurações incompatíveis.

3 O suporte inclui as edições Desktop UI e Core.

Suporte do Windows herdado para Secure Endpoint Windows Connector 7.x (64 bits ou 32 bits)

A instalação em versões de 32 bits do sistema operacional precisa usar as versões 7.x do Cisco Secure Endpoint Windows Connector. Esta versão do conector também suporta versões de 64 bits dos sistemas operacionais.

As atualizações para sistemas operacionais antigos fornecem apenas correções críticas e suporte técnico até que o fim do suporte oficial seja anunciado pela Cisco para o sistema operacional e a versão do conector.

Nome do Windows

Versão

7.5.17

7.5.15

7.5.13

7.5.11

7.5.9

7.5.71

7.5.5

7.5.3

7.5.1

7.4.5

7.4.3

7.4.1

Data de lançamento

2023-11-27

2023-09-11

2023-08-15

2023-04-17

2023-02-01

2022-10-19

2022-05-25

2022-03-16

2021-12-03

2021-11-27

2021-08-23

2021-06-10

Windows 11

Todos

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 ou anterior

IoT^2

LTSC do Windows 10

2021

2019

LTSB do Windows 10

2016

2015

Windows 8

8.1

Windows 7

SP1, UDE

Servidor Windows^3

2022

2019

2016

R2 2012

2012

2008 R2, UDE

1 A partir do 7.5.7, a instalação requer patches de SO com o Código do Azure Assinado conforme exigido pela Microsoft.  Consulte assinatura de código do Suporte do Windows para Azure.

2 O conector no Windows 10 IoT Enterprise não oferece suporte a HORM, UWF e a Pontuação de Risco Kenna. Consulte Software e configurações incompatíveis.

3 O suporte inclui as edições Desktop UI e Core.

Consulte também

- Compatibilidade de SO do Conector Mac de Ponto de Extremidade Seguro

- Compatibilidade com o Cisco Security Connector Apple iOS

- Compatibilidade de SO do Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- Requisitos de reinicialização da atualização do conector Linux do Cisco Secure Endpoint

- Requisitos do sistema orbital da Cisco

Legenda

SO e versão suportados

Compatível; versão do SO após a liberação do conector

Compatível; o conector está funcionando, mas o SO ou o conector não tem suporte

Not Supported

Para obter mais informações sobre suporte de software para o conector de Ponto de Extremidade Seguro, consulte Política de Suporte do Conector de Ponto de Extremidade Seguro.