Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Conjunto de cabo EIA/TIA-232

Pinagens de cabos DTE EIA/TIA-232 (DB-60 a DB-25)

Pinagens de cabos EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a montagem e pinagens do cabo EIA/TIA-232 (Equipamento de Terminal de Dados - DTE e Equipamento de Comunicação de Dados - DCE).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Conjunto de cabo EIA/TIA-232

Pinagens de cabos DTE EIA/TIA-232 (DB-60 a DB-25)

Nota: As setas indicam a direção do sinal: —> indica DTE para DCE e <— indica DCE para DTE.

60 pinos*1*

Sinal

Descrição

Direção

25 pinos

Sinal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield GND

Único

—

J2-1

Shield GND

J1-41 blindado

TxD/RxD--

Par trançado nº 5

-->--

J2-2 blindado

RxD--

J1-36 blindado

RxD/TxD--

Par trançado nº 9

<— —

J2-3 blindado

RxD--

J1-42 blindado

RTS/CTS--

Par trançado nº 4

-->--

J2-4 blindado

RTS--

J1-35 blindado

CTS/RTS —

Par trançado nº 10

<— —

J2-5 blindado

CTS--

J1-34 blindado

DSR/DTR —

Par trançado nº 11

<— —

J2-6 blindado

DSR --

J1-45 blindado

GND do circuito--

Par trançado nº 1

—

J2-7 blindado

GND do circuito--

J1-33 blindado

DCD/LL —

Par trançado nº 12

<— —

J2-8 blindado

DCD--

J1-37 blindado

TxC/NIL--

Par trançado nº 8

<— —

J2-15 blindado

TxC--

J1-38 blindado

TxC/TxCE —

Par trançado nº 7

<— —

J2-17 blindado

RxC--

J1-44 blindado

LL/DCD —

Par trançado nº 2

-->--

J2-18 blindado

LTST--

J1-43 blindado

DTR/DSR —

Par trançado nº 3

-->--

J2-20 blindado

DTR--

J1-39 blindado

TxCE/TxC--

Par trançado nº 6

-->--

J2-24 blindado

TxCE --

*1* Qualquer pino não referenciado não é conectado.

Pinagens de cabos EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

Nota: As setas indicam a direção do sinal: —> indica DTE para DCE e <— indica DCE para DTE.

60 pinos*1*

Sinal

Descrição

Direção

25 pinos

Sinal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield GND

Único

—

J2-1

Shield GND

J1-36 blindado

RxD/TxD--

Par trançado nº 9

<— —

J2-2 blindado

TxD--

J1-41 blindado

TxD/RxD--

Par trançado nº 5

-->--

J2-3 blindado

RxD--

J1-35 blindado

CTS/RTS —

Par trançado nº 10

<— —

J2-4 blindado

RTS--

J1-42 blindado

RTS/CTS--

Par trançado nº 4

-->--

J2-5 blindado

CTS--

J1-43 blindado

DTR/DSR —

Par trançado nº 3

-->--

J2-6 blindado

DSR --

J1-45 blindado

GND do circuito--

Par trançado nº 1

—

J2-7 blindado

GND do circuito

J1-44 blindado

LL/DCD —

Par trançado nº 2

-->--

J2-8 blindado

DCD--

J1-39 blindado

TxCE/TxC--

Par trançado nº 7

-->--

J2-15 blindado

TxC--

J1-40 blindado

NIL/RxC —

Par trançado nº 6

-->--

J2-17 blindado

RxC--

J1-33 blindado

DCD/LL —

Par trançado nº 12

<— —

J2-18 blindado

LTST--

J1-34 blindado

DSR/DTR —

Par trançado nº 11

<— —

J2-20 blindado

DTR--

J1-38 blindado

RxC/TxCE--

Par trançado nº 8

<— —

J2-24 blindado

TxCE --

*1* Qualquer pino não referenciado não é conectado.

Informações Relacionadas

- Conectando módulos de rede serial

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems