ID do Documento: 11085

Atualizado em: 08 de agosto de 2008

Faça o download do PDF

Imprimir

Feedback

Produtos Relacionados

- Cisco 12000 Series Routers

Contents

Quais são as diferenças entre os modelos do Cisco 12000 Series?

Qual a diferença entre o 12016 e o 12416?

O que é uma SFC (placa de tela do Switch) e uma CSC (placa escalonadora de relógio)?

Quais placas são compartilhadas entre as três plataformas (12008, 12012 e 12016)?

Com a configuração máxima para SFCs (Switch Fabric Cards) e CSCs (Clock and Scheduler Cards), qual é a capacidade total por slot?

Que tipos de memória existem no GRP (Gigabit Route Processor)?

Que tipos de memória existem nas placas de linha (LCs)?

Quais placas de linha (LCs) estão disponíveis para o roteador de Internet do 12000 Series?

Como posso determinar qual placa de mecanismo está sendo executada na caixa?

Como funciona a redundância do 12000 Series Internet Router Gigabit Route Processor (GRP)?

Quais versões do Cisco IOS Software são executadas em um 12000 Series Internet Router?

O 12000 Series Internet Router suporta Access Control Lists (ACLs)?

Quais MIBs de Simple Network Management Protocol (SNMP) o 12000 Series Internet Router suporta para o gerenciamento de redes?

Que recursos de Qualidade de Serviço (QoS) estão disponíveis para o 12000 Series Internet Router?

O que é CLI de qualidade de serviço modular (MQC) e onde é suportado no 12000 Series?

O Fast EtherChannel (FEC) é compatível com as placas 8xFE e 1XGE do 12000 Series Internet Router?

O encapsulamento Inter-Switch Link (ISL) ou 802.1q é suportado nas placas de linha (LCs) Gigabit Ethernet (GE) ou Fast Ethernet (FE)?

A contabilidade IP é suportada no 12000 Series Internet Router?

A contabilidade do NetFlow é compatível com o 12000 Series Internet Router?

As Access Control Lists (ACLs) são suportadas nas LCs (Line Cards, placas de linha) do Engine 2 (também conhecidas como LCs de desempenho)?

O 12000 Series Internet Router suporta Multiprotocol Label Switching (MPLS)?

Que comando exibe a Placa programadora de relógio (CSC)?

Quais comandos exibem as LCs (placas de linha) instaladas?

Como executo comandos na Placa de Linha (LC) do console do Gigabit Route Processor (GRP)?

Como me conecto ao console da Placa de Linha (LC)?

Como executo testes de diagnóstico em uma placa de linha (LC)?

Que comandos mostram o uso do buffer de pacotes em uma LC (placa de linha)?

O que as estatísticas no comando show controllers frfab | a saída das filas tofab significa?

O que faz o comando service download-fl e quando devo usá-lo?

Na saída do comando show diag, o que significa "Board is disabled analyzed idbs-rem"?

As características como o tipo de fibra óptica e o orçamento de perda de link óptico são puramente uma função de qual conversor de interface Gigabit (GBIC) você conecta, ou elas também dependem da plataforma ou da placa de linha (LC)?

Qual comando deve ser utilizado para verificar as Verificações de redundância cíclica (CRCs) nas Placas de tela do Switch (SFCs)?

Que comando exibe o número de série do chassi do Cisco 12000?

O que significa %TFIB-7-SCANSABORTED?

O recurso Gigabit Ether Channel (GEC) é suportado no SPA-10xGE ou no SPA-10xGE-V?

Apenas 3,5 GB podem ser visualizados em um Roteador Switch Gigabit (GSR) com PRP2 equipado com 4 GB de memória principal. Isso é normal?

O controle de fluxo é suportado no SPA-5X1GE? Em caso afirmativo, como posso ativá-lo/desativá-lo através da CLI?

Informações Relacionadas

Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

P. Quais são as diferenças entre os modelos do Cisco 12000 Series?

O Roteador de Internet da Série 12000 está disponível em sete modelos. Esta tabela lista as diferenças de hardware entre estes modelos:A.

12008

12012

12016

12404

12406

12410

12416

Capacidade do Switch Fabric (Gbps)

40

60

802

80

120

200

320

Nº de slots

8

12

16

4

6

10

16

Nº de slots de matriz de comutação

3 SFC, 2 CSC

3 SFC, 2 CSC

3 SFC, 2 CSC

1 board3

3 SFC, 2 CSC

5 SFC, 2 CSC

3 SFC, 2 CSC

Nº de slots de placa de linha^1

7

11

15

3

5

9

15

1 Um slot é obtido pelo GRP (Processador de Rota Gigabit). Se dois GRPs estiverem presentes para fins de redundância, será necessário remover um slot disponível para as placas de linha.

2 O Cisco 12016 pode ser atualizado para um Cisco 12416 usando um kit de atualização de matriz de comutação.

3 O 12404 possui um quadro que contém todas as funcionalidades da placa escalonadora de relógio (CSC) e da placa de tela do Switch (SFC) (funcionalmente equivalentes a uma CSC e três SFCs).

O GRP pode ser colocado em qualquer um dos slots. No Cisco 12012, é recomendável usar os slots 0 e 11 para o GRP, pois esses slots não se refrigeram tão bem e o GRP dissipa menos calor do que as outras placas de linha (LCs).

P. Qual a diferença entre o 12016 e o 12416?

12016 e 12416 estão no mesmo chassi. The only difference is the different Clock and Scheduler Card (CSC) and Switch Fabric Cards (SFCs). O 12016 usa o GSR16/80-CSC e o GSR16/80-SFC, enquanto o 12416 usa o GSR16/320-CSC e o GSR16/320-SFC. Com os novos SFCs, o 12416 pode suportar até 10 Gbps por slot, enquanto o 12016 suporta até 2.5 Gbps por slot. A.

Se você tiver um 12016 e quiser atualizá-lo para um 12416, tudo o que você precisa fazer é substituir o GSR16/80-CSC e o GSR16/80-SFC pelos novos GSR16/320-CSC e GSR16/320-SFC .

P. O que é uma SFC (placa de tela do Switch) e uma CSC (placa escalonadora de relógio)?

O SFC e o CSC fornecem o Switch Fabric físico assim como a sincronização para as células Cisco que carregam dados e controlam pacotes entre os processadores de placas de ingresso e de rota.A.

No 12008, 12012 e 12016, é necessário no mínimo um CSC para executar o roteador. Ter apenas um CSC e nenhum SFCs é chamado de largura de banda de trimestre e funciona somente com Placas de Linha (LCs - Line Cards) do Engine 0. Se outros LCs estiverem no sistema, eles serão automaticamente desligados. Se você precisar de LCs diferentes do Engine 0, a largura de banda total (três SFCs e um CSC) deve ser instalada no roteador. Se for necessária redundância, um segundo CSC é necessário. Este CSC redundante somente funciona se o CSC ou um SFC não funcionarem. O CSC redundante pode funcionar como CSC ou SFC.

12416, 12406, 12410 e 12404 exigem largura de banda total.

- Todos os Cisco 12000 Series Routers têm um máximo de três SFCs e dois CSCs, exceto a série 12410, que tem cinco SFCs dedicados e dois CSCs dedicados, e a 12404, que tem uma placa que contém todas as funcionalidades de CFC e SFC. Para o 12404, não há redundância.

- No 12008, 12012, 12016, 12406 e 12416, as placas CSC também funcionam como SFCs. É por isso que, para obter uma configuração redundante de largura de banda completa, você só precisa de três SFCs e dois CSCs. No 12410, há CSCs e SFCs dedicados. Para obter uma configuração de largura de banda totalmente redundante, são necessários dois CSCs e cinco SFCs.

- As configurações de largura de banda de um quarto podem ser usadas apenas no 12008, 12012 e no 12016 se você não tiver nada além do Mecanismo 0 LCs no chassi. O CSC192 e o SFC192, que residem no chassi do 12400 Series, não suportam configurações de largura de banda de um quarto.

P. Quais placas são compartilhadas entre as três plataformas (12008, 12012 e 12016)?

Embora usem placas de malha de switch (SFCs - Switch Fabric Cards) e placas de relógio e agendador (CSCs - Clock and Scheduler Cards) diferentes, todos os roteadores de Internet da série 12000 usam o mesmo GRP (Gigabit Route Processor) e LCs (Line Cards). A exceção é que todos os LCs com base no Engine 4, como o OC-192 POS, 10xGE e outros suportados apenas em um 124xx com o Switch Fabric de 320 Gbps. Para obter mais detalhes, consulte A.Como posso determinar qual placa de mecanismo está sendo executada na caixa?.

P. Com a configuração máxima para SFCs (Switch Fabric Cards) e CSCs (Clock and Scheduler Cards), qual é a capacidade total por slot?

Processadores de rota Gigabit (GRPs) e placas de linha (LCs) são instalados na frente do chassi e conectados a um painel traseiro passivo. Esse painel traseiro contém linhas seriais que interconectam todos os LCs às placas de Switch Fabric, bem como outras conexões para funções de energia de manutenção. Cada slot de chassi de 2,5 Gbps (12008, 12012, 12016) tem até quatro conexões de linha serial (1,25 Gbps), uma para cada SFC para fornecer uma capacidade total de 5 Gbps por slot (2,5 Gbps full duplex). Os 10 Gbps (12404, 12406, 12410 e 12416) usam quatro conjuntos de quatro conexões de linha serial em cada slot, fornecendo a cada slot uma capacidade de comutação full-duplex de 20 Gbps.A.

Observação: na verdade, cada LC tem cinco conexões de linha serial. Um é para redundância (ele vai para a placa redundante) e é o XOR dos dados por meio dos outros SFCs para correção de erros. O mesmo se aplica à série 124xx.

P. Que tipos de memória existem no GRP (Gigabit Route Processor)?

Esses tipos de memória existem no GRP:A.

RAM dinâmica (DRAM)

A DRAM também é conhecida como memória principal ou de processador. O GRP e as Placas de Linha (LCs) contêm DRAM que permite que um processador integrado execute o software Cisco IOS® e armazene tabelas de roteamento de rede. No GRP, você pode configurar a memória da rota desde o padrão de fábrica de 128 MB até a configuração máxima de 512 MB.

O processador no GRP usa DRAM integrada para executar várias tarefas importantes, incluindo:

- Execução da imagem do software Cisco IOS

- Armazenando e mantendo as tabelas de roteamento de rede

- Carregando a imagem do Cisco IOS Software em LCs instalados

- Formatação e distribuição de tabelas atualizadas do Cisco Express Forwarding (FIB (Forwarding Information Base) e tabelas de adjacências) para LCs instaladas

- Monitorando as condições dos alarmes de temperatura e tensão das placas instaladas e encerrando-as quando necessário

- O suporte a uma porta de console permite configurar o roteador usando um terminal conectado

- Participação dos protocolos de roteamento de rede (junto com outros roteadores no ambiente de rede) para atualizar as tabelas internas de roteamento dos roteadores.

Observação: as configurações de memória de rota de 512 MB no GRP só são compatíveis com o número de produto GRP-B=. Além disso, o software Cisco IOS versões 12.0(19)S, 12.0(19)ST ou posterior é necessário e o ROM Monitor (ROMmon) versão 11.2 (181) ou posterior também é necessário.

Memória de acesso aleatório compartilhada (SRAM)

SRAM oferece memória cache de CPU secundária. A configuração padrão de GRP é 512 KB. Sua função principal é atuar como uma área de preparação para informações de atualização da tabela de roteamento de e para os LCs. O SRAM não é atualizável em campo, o que significa que você não pode atualizá-lo nem substituí-lo.

Memória flash de GRP

A memória Flash integrada e baseada em placa PCMCIA permite que você carregue e armazene remotamente várias imagens do software Cisco IOS e de microcódigos. Você pode fazer o download de uma nova imagem em toda a rede ou a partir de um servidor local. É possível, então, adicionar a nova imagem à memória Flash ou substituir os arquivos existentes. Não é possível inicializar os roteadores manual ou automaticamente por meio das imagens armazenadas. A memória Flash também funciona como um servidor TFTP para permitir que outros servidores inicializem remotamente a partir de imagens armazenadas ou copiem-nas para sua própria memória Flash.

Módulo de Memória em Linha Simples (SIMM) Flash On-board

A memória Flash integrada (chamada bootflash) está localizada no soquete U17 e contém a imagem de inicialização do software Cisco IOS e outros arquivos definidos pelo usuário no GRP. Este é um SIMM de 8 MB, que não pode ser atualizado em campo. Não é possível fazer a atualização nem substituir. É sempre recomendável sincronizar a imagem de inicialização com a imagem principal do Cisco IOS Software.

Placa de memória flash

O cartão de memória Flash contém a imagem do software Cisco IOS. Um cartão de memória Flash está disponível como número de produto MEM-GRP-FL20=, que é um cartão de memória Flash PCMCIA de 20 MB fornecido como sobressalente ou como parte de um sistema Cisco 12000 Series. Essa placa pode ser inserida em um dos dois slots PCMCIA no GRP, de modo que o Cisco IOS Software possa ser carregado na memória principal do GRP. As placas PCMCIA tipo 1 e tipo 2 podem ser usadas.

Para obter informações de compatibilidade entre as placas Flash PCMCIA e várias plataformas, consulte Matriz de compatibilidade de sistema de arquivos PCMCIA.

RAM não-volátil (NVRAM)

As informações armazenadas na NVRAM são não voláteis, o que significa que as informações ainda estão presentes nessa memória após uma recarga do sistema. Arquivos de configuração do sistema, definições de registro de configuração de software e logs de monitoramento ambiental estão contidos no NVRAM de 512 KB, cujo backup é feito com baterias internas de lítio que mantêm o conteúdo por no mínimo cinco anos. A NVRAM não pode ser atualizada em campo, o que significa que você não pode atualizá-la nem substituí-la.

Memória programável de somente leitura apagável (EPROM)

O EPROM no GRP contém um ROMmon que permite inicializar a imagem do Software Cisco IOS a partir de uma placa de memória Flash se o SIMM da memória Flash não contiver uma imagem do auxiliar de inicialização. Se nenhuma imagem válida for encontrada, o processo de inicialização terminará no modo ROMmon, que é um subconjunto do Cisco IOS Software principal, para permitir comandos básicos. A EPROM Flash de 512 KB não pode ser atualizada em campo; ou seja, você não pode atualizá-la, nem substituí-la.

P. Que tipos de memória existem nas placas de linha (LCs)?

Em uma LC, há dois tipos de memória LC configurável pelo usuário:A.

- Memória da rota ou do processador (localizada na RAM dinâmica (DRAM))

- Memória de pacote (localizada no Synchronous Dynamic RAM (SDRAM))

As configurações de memória LC e os locais dos soquetes de memória diferem, dependendo do tipo de mecanismo do LC. Em geral, todos os LCs compartilham um conjunto comum de opções de configuração de memória para a memória do processador ou da rota, mas suportam configurações padrão e máximas diferentes para a memória do pacote com base no tipo de mecanismo no qual o LC é construído.

Nas LCs, a memória principal pode ser configurada variando do padrão de fábrica de 128 MB (Engine 0, 1, 2) até a configuração máxima de 256 MB, que é o padrão para as LCs Engine 3 e 4.

Observação: se não houver DRAM suficiente para carregar as tabelas do Cisco Express Forwarding em um LC, o Cisco Express Forwarding será automaticamente desabilitado para esse LC e, como esse é o único método de switching disponível nos 12000 Series Internet Routers, o próprio LC será desabilitado.

A memória de pacote LC armazena temporariamente pacotes de dados aguardando decisões de switching do processador LC. Quando o processador de LC toma as decisões de switching, os pacotes são propagados na estrutura de switching do roteador para transmissão para o LC apropriado. Para que um LC funcione, os soquetes DIMM (Dual In-line Memory Module, módulo de memória em linha dupla) para transmissão e recepção devem ser preenchidos. Os DIMMs SDRAM instalados em um determinado buffer (de recebimento ou de transmissão) devem ter o mesmo tipo e tamanho, embora os buffers de recebimento e de transmissão possam operar com tamanhos de memória diferentes.

Tipo de mecanismo

Memória de pacote padrão

Pode ser atualizado

Atualizável para

Mecanismo 0

MEM-LC-PKT-128=

No

Mecanismo 1

MEM-LC1-PKT-256=

No

Mecanismo 2

MEM-LC1-PKT-256=

Yes

MEM-PKT-512-UPG=

Mecanismo 3

512 MB – Ainda sem FRU

No

Mecanismo 4

MEM-LC4-PKT-512=

No

P. Quais placas de linha (LCs) estão disponíveis para o roteador de Internet do 12000 Series?

O Cisco 12000 Series fornece um portfólio completo de LCs, incluindo LC central, de extremidade, de extremidade canalizada, ATM, Ethernet, de Transporte dinâmicos de pacote (DPT) e de Fim de vendas (EOS). Esses LCs oferecem alto desempenho, entrega de pacotes de prioridade garantida e Inserção e Remoção (OIR) transparente de serviço pela arquitetura de sistema distribuído da Série Cisco 12000. Esta tabela lista os LCs lançados em dezembro de 2001:A.

LCs de núcleo

Nome da placa de linha

Mecanismo

Gabinete suportado

Versão do Cisco IOS Software

Recursos

Placa de linha ISE OC-48 POS Internet Service Engine (ISE) de uma porta OC-48c/STM -16c POS/SDH ISE

Mecanismo 3 (ISE)

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(21)S 12.0(21)ST

Placa de linha com 1 porta OC-48 POS e 1 porta OC-48c/STM-16c POS/SDH

Mecanismo 2

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(11)ST

Ficha técnica

4 portas OC-48 POS Placa de linha 4 portas OC-48c/STM-16c POS/SDH

Mecanismo 4

Somente chassi 10 G

12.0(15)S 12.0(17)ST

1 porta OC-192 POS Placa de linha 1 porta OC-192c/STM-64c POS/SDH

Mecanismo 4

Somente chassi 10 G

12.0(15)S 12.0(17)ST

LCs de borda

Nome da placa de linha

Mecanismo

Gabinete suportado

Versão do Cisco IOS Software

Recursos

6 portas DS3 Placa de linha de seis portas DS3

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(11)ST

12 portas DS3 Placa de linha de doze portas DS3

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(11)ST

Placa de linha E3 seis portas

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(15)S 12.0(16)ST

12 portas E3 Placa de linha 12 portas E3

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(15)S 12.0(16)ST

4 portas OC-3 POS Placa de linha de quatro portas OC-3c/STM-1c POS/SDH

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(05)S 12.0(11)ST

Ficha técnica

Placa de linha com POS/SDH 8 portas OC-3 POS e 8 portas OC-3c/STM-1c

Mecanismo 2

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(11)ST

Placa de linha com POS/SDH de 16 portas OC-3 POS e 16 portas OC-3c/STM-1c

Mecanismo 2

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(11)ST

16 portas OC-3 POS ISE Dezesseis portas OC-3c/STM-1c POS/SDH ISE

Mecanismo 3 (ISE)

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(21)S 12.0(21)ST

Placa de linha com 1 porta OC-12 POS e 1 porta OC-12c/STM-4c POS/SDH

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(11)ST

Ficha técnica

4 portas OC-12 POS Placa de linha quatro portas OC-12c/STM-4c POS/SDH

Mecanismo 2

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(11)ST

Ficha técnica

4 portas OC-12 POS ISE Placa de linha quatro portas OC-12c/STM-4c POS/SDH ISE

Mecanismo 3 (ISE)

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(21)S 12.0(21)ST

Placa de linha ISE POS/SDH de 1 porta OC-48 POS ISE e 1 porta OC-48c/STM-16c

Mecanismo 3 (ISE)

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(21)S 12.0(21)ST

LCs de borda canalizada

Nome da placa de linha

Mecanismo

Gabinete suportado

Versão do Cisco IOS Software

Recursos

Placa de linha com duas portas CHOC-3 DS1/E1 e duas portas OC-3/STM-1(DS1/E1) canalizadas

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(17)S 12.0(17)ST

Ficha técnica

1 porta CHOC-12, DS3 Placa de linha de uma porta canalizada OC-12 (DS3)

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(05)S 12.0(11)ST

Ficha técnica

1 porta CHOC-12, OC-3 Placa de linha 1 porta canalizada OC-12/STM-4 (OC-3/STM-1)

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(05)S 12.0(11)ST

Ficha técnica

4 portas CHOC-12 ISE Quatro portas canalizadas OC-12/STM-4 (DS3/E3, OC-3c/STM-1c) POS/SDH ISE

Mecanismo 3 (ISE)

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(21)S 12.0(21)ST

1 porta CHOC-48 ISE Placa de linha com uma porta canalizada OC-48/STM-16 (DS3/E3, OC-3c/STM-1c, OC-12c/STM-4c) POS/SDH ISE

Mecanismo 3 (ISE)

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(21)S 12.0(21)ST

Placa de linha 6 portas canalizado T3 seis portas canalizado T3 (T1)

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(14)S 12.0(14)ST

LCs ATM

Nome da placa de linha

Mecanismo

Gabinete suportado

Versão do Cisco IOS Software

Recursos

ATM com OC-3 com 4 portas e quatro portas OC-3c/STM-1c ATM

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(5)S 12.0(11)ST

1 porta OC-12 ATM Uma porta OC-12c/STM-4c ATM

Mecanismo 0

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(7)S 12.0(11)ST

Ficha técnica

Placa de linha com 4 portas OC-12 ATM e 4 portas OC-12c/STM-4c ATM

Mecanismo 2

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(13)S 12.0(14)ST

Ficha técnica

LCs Ethernet

Nome da placa de linha

Mecanismo

Gabinete suportado

Versão do Cisco IOS Software

Recursos

FE de 8 portas com placa de linha Ethernet de oito portas ECC

Mecanismo 1

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(16)ST

3 portas GE Placa de linha de três portas Gigabit Ethernet

Mecanismo 2

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(11)S 12.0(16)ST

Ficha técnica

Ethernet Gigabit de 10 portas com GE de 10 portas

Mecanismo 4 com RX/TX+ /densidade

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(22)S 12.0(22)ST

Ficha técnica

LCs DPT

Nome da placa de linha

Mecanismo

Gabinete suportado

Versão do Cisco IOS Software

Recursos

2 Portas OC-12 DPT Duas portas OC-12c/STM-4c DPT

Mecanismo 1

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(11)ST

Anúncio

1 porta OC-48c DPT 1 porta OC-48c/STM-16c DPT

Mecanismo 2

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(15)S 12.0(16)ST

Ficha técnica Anúncio

EOSLCs

Esses LCs não são mais vendidos. Eles estão listados apenas para sua referência:

Nome da placa de linha

Mecanismo

Gabinete suportado

Versão do Cisco IOS Software

Placa de habilitador OC-192c/ STM-64c de 1 porta OC-192c/STM-64c OCs/Placa de habilitador de uma porta

Mecanismo 2

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(11)ST

GE de 1 porta com placa de linha Gigabit Ethernet de uma porta ECC Consulte o Boletim de produto para obter mais informações.

Mecanismo 1

Chassi 10 G Chassi 2,5 G

12.0(10)S 12.0(16)ST

Observação: os LCs do Engine 3 são capazes de executar recursos de borda na taxa de linha. Quanto maior o mecanismo da camada 3 (L3), mais pacotes são comutados no hardware.

P. Como posso determinar qual placa de mecanismo está sendo executada na caixa?

A. O Cisco IOS Software Release 12.0(9)S adicionou o tipo de Engine da Camada 3 (L3) à saída do comando show diag, conforme ilustrado:

SLOT 1 (RP/LC 1 ): 1 Port Packet Over SONET OC-12c/STM-4c Single Mode

MAIN: type 34, 800-2529-02 rev C0 dev 16777215

HW config: 0x00 SW key: FF-FF-FF

PCA:  73-2184-04 rev D0 ver 3

HW version 1.1 S/N CAB0242ADZM

MBUS: MBUS Agent (1) 73-2146-07 rev B0 dev 0

HW version 1.2 S/N CAB0236A4LE

Test hist: 0xFF RMA#: FF-FF-FF RMA hist: 0xFF

DIAG: Test count: 0xFFFFFFFF Test results: 0xFFFFFFFF

L3 Engine: 0 - OC12 (622 Mbps)

!--- Engine 0 card.

MBUS Agent Software version 01.40 (RAM) (ROM version is 02.02)

Using CAN Bus A

ROM Monitor version 10.00

Fabric Downloader version used 13.01 (ROM version is 13.01)

Primary clock is CSC 1

Board is analyzed

Board State is Line Card Enabled (IOS RUN )

Insertion time: 00:00:11 (2w1d ago)

DRAM size: 268435456 bytes

FrFab SDRAM size: 67108864 bytes

ToFab SDRAM size: 67108864 bytes

0 crashes since restart

Há um comando de atalho que pode ser usado para obter o mesmo resultado, mas apenas com as informações úteis:

Router#show diag | i (SLOT | Engine)

...

SLOT 1  (RP/LC 1 ): 1 port ATM Over SONET OC12c/STM-4c Multi Mode

L3 Engine: 0 - OC12 (622 Mbps)

SLOT 3  (RP/LC 3 ): 3 Port Gigabit Ethernet

L3 Engine: 2 - Backbone OC48 (2.5 Gbps)

...

P. Como funciona a redundância do 12000 Series Internet Router Gigabit Route Processor (GRP)?

O suporte para GRPs redundantes foi introduzido no Cisco IOS Software Versões 12.0(5)S e 11.2(15)GS2. Quando dois GRPs são instalados em um chassi do 12000 Series Router, um GRP age como ativo e o outro age como auxiliar ou GRP em standby. Se o RP (Processador de rota principal) falhar ou for removido do sistema, o GRP secundário detectará a falha e iniciará um switchover. Durante um switchover, o GRP secundário assume o controle do roteador, se conecta às interfaces de rede e ativa a interface de gerenciamento de rede local e o console do sistema.A.

Route Processor Redundancy

O Route Processor Redundancy (RPR) é um modo alternativo para High System Availability (HSA) e permite que o Cisco IOS Software seja inicializado no processador em standby antes do switchover (uma inicialização fria). No RPR, o RP em standby carrega uma imagem do Cisco IOS Software no momento da inicialização e se inicializa no modo de espera; no entanto, embora a configuração de inicialização seja sincronizada com o RP em standby, as alterações do sistema não são. No caso de um erro fatal no RP ativo, o sistema alterna para o processador em standby, que se reinicializa como o processador ativo, lê e analisa a configuração de inicialização, recarrega todas as placas de linha (LCs) e reinicia o sistema.

Route Processor Redundancy Plus

No modo RPR+, o RP em standby é totalmente inicializado. O RP ativo sincroniza dinamicamente a inicialização e as alterações de configuração em execução no RP em standby, significando que o RP em standby não precisa ser recarregado e reinicializado (uma "reinicialização a quente"). Além disso, nos Cisco 10000 e 12000 Series Internet Routers, os LCs não são redefinidos no modo RPR+. Essa funcionalidade proporciona um switchover muito mais rápido entre os processadores. As informações sincronizadas com o RP em standby incluem informações de configuração em execução, informações de inicialização sobre os Cisco 10000 e 12000 Series Internet Routers e alterações no estado do chassi, como Online Insertion and Removal (OIR) de hardware. As informações de LC, protocolo e estado do aplicativo não são sincronizadas com o RP em standby.

O RPR+ foi introduzido no Cisco IOS Software Release 12.0(17)ST. Para obter mais informações sobre LCs com os 12000 Series Internet Routers que suportam RPR+, consulte as Notas de Versão de Plataformas Cruzadas para o Cisco IOS Versão 12.0 S, Parte 2: Novos recursos e notas importantes. Todas as outras placas de linha (como ATM e Engine 3) são redefinidas e recarregadas durante um switchover RPR+.

Switchover Completa Stateful

O modo Stateful Switchover (SSO) fornece toda a funcionalidade do RPR+, pois o Cisco IOS Software é completamente inicializado no RP de standby. Além disso, o SSO suporta a sincronização de LC, protocolo e informações de estado de aplicação entre RPs para recursos e protocolos suportados (um "hot standby").

SSO é um novo recurso disponível desde o Cisco IOS Software Release 12.0(22)S. Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte Stateful Switchover.

P. Quais versões do Cisco IOS Software são executadas em um 12000 Series Internet Router?

Dependendo dos recursos necessários, as versões 11.2GS, 12.0S ou 12.0ST do software Cisco IOS podem ser instaladas em um 12000 Series Internet Router. A escolha deve ser feita com base nos recursos necessários, nas peças de hardware instaladas e na memória disponível.A.

Como guia de referência para decidir qual software Cisco IOS instalar, consulte as notas de versão listadas. Eles fornecem uma visão geral detalhada dos recursos e dos componentes de hardware que são suportados para cada Cisco IOS Software Release.

- Notas de versão do Cisco IOS Software 11.2GS

- Notas de versão entre plataformas para Cisco IOS versão 12.0 S

- Notas de versão entre plataformas para o software Cisco IOS versão 12.0ST

A ferramenta Software Advisor (somente clientes registrados) pode ajudá-lo a escolher o software apropriado para o seu dispositivo de rede.

Observação: a imagem em execução no 12000 Series Internet Router (gsr-x-xx) inclui uma imagem da placa de linha (LC) integrada (glc-x-x) que é baixada para os LCs durante a inicialização do sistema.

P. O 12000 Series Internet Router suporta Access Control Lists (ACLs)?

O suporte para ACLs varia com o tipo de Engine da Camada 3 (L3) da Placa de Linha (LC). O Engine 4 LC não suporta ACLs, mas o Engine 4+ (agora no Early Field Trial (EFT)) os suporta.A.

P. Quais MIBs de Simple Network Management Protocol (SNMP) o 12000 Series Internet Router suporta para o gerenciamento de redes?

Consulte a A.lista de suporte MIB para o 12000 Series Internet Router e a página MIBs da Cisco no site cisco.com para obter mais informações.

P. Que recursos de Qualidade de Serviço (QoS) estão disponíveis para o 12000 Series Internet Router?

O 12000 Series Internet Router é geralmente projetado para desempenho de encaminhamento de pacotes de alta velocidade no núcleo de uma rede IP. As Placas de Linha (LCs - Line Cards) Engine 3 e Engine 4+ são projetadas para aplicações de borda e implementam serviços IP avançados (como QoS - Enhanced IP Services) em hardware sem causar impacto no desempenho.A.

Esta tabela resume o suporte para recursos de QoS por tipo de mecanismo:

MDRR

WRED

Marcação

Notas

Mecanismo 0

Sim - Software

Sim - Software

Somente instrução de limite de taxa. O roteamento com base em política também pode ser usado.

Mecanismo 1

No

No

Somente instrução de limite de taxa. O roteamento com base em política também pode ser usado.

Mecanismo 2

Sim - Hardware

Sim - Hardware

Instrução Single Ingress Rate-Limit somente por interface. Sem ACL.

Marcação, MDRR e WRED não estão disponíveis em subinterfaces.

Mecanismo 3

Sim - Hardware

Sim - Hardware

Porta, ACL, Taxa-Limite

As subinterfaces são suportadas no Engine 3.

Mecanismo 4

Sim - Hardware

Sim - Hardware

Sim - Com base na porta com limite de taxa. Não na ACL.

Suporte mínimo a subinterface.

Engine 4+

Sim - Hardware

Sim - Hardware

Sim - como o Engine 4, mas também possui suporte de ACL.

1 MDRR = Modified Deficit Round Robin

2 WRED = Detecção aleatória antecipada ponderada

O mecanismo correto de programação do pacote de um roteador depende da arquitetura da switching. Os Padrões WFQ e CBWFQ são os algoritmos de escalonamento bem conhecidos de alocação de recursos nas plataformas do roteador Cisco com uma arquitetura baseada em barramento. No entanto, eles não são suportados no Cisco 12000 Series Router. O enfileiramento de prioridade antiga e o enfileiramento personalizado também não são suportados pelo Cisco 12000 Series Router. Em vez disso, o Gigabit Switch Router (GSR) usa um mecanismo de enfileiramento que melhor se adapta à sua arquitetura e à sua matriz de comutação de alta velocidade. O mecanismo é MDRR.

Dentro do DDR (Deficit Round Robin), cada fila de serviço tem um valor quântico associado - um número médio de bytes atendidos em cada rodada - e um contador de déficit inicializado com o valor quântico. Cada fila de fluxo não vazia é servida de forma round-robin, agendando em média pacotes de bytes quânticos em cada rodada. Os pacotes em uma fila de serviço são servidos desde que o contador de déficit seja maior do que zero. Cada pacote servido reduz o contador de déficit de um valor igual a seu comprimento em bytes. Uma fila não poderá mais ser atendida depois que o contador de déficit ficar zerado ou negativo. Em cada nova rodada, cada contador de déficit de fila não vazia é incrementado pelo seu valor quântico.

O MDRR difere do DRR regular adicionando uma fila especial de baixa latência que pode ser atendida em um dos dois modos:

- Modo de prioridade estrita — A fila é atendida sempre que não está vazia. Isso garante o menor retardo possível para esse tráfego.

- Modo alternativo —A fila de baixa latência é servida alternando entre si e as outras filas.

Dica: essa fila de baixa latência é absolutamente necessária para o tráfego sensível ao tempo, que precisa de atraso muito baixo e jitter baixo. Por exemplo, se você quiser implantar uma rede de Voz sobre IP (VoIP), os requisitos de retardo e jitter são bastante rigorosos, e a única maneira de atender a esses requisitos é usar o modo de prioridade estrita. O SLA (Service Level Agreement, contrato de nível de serviço) no backbone para a classe de fila de prioridade (PQ) exige pouco atraso e instabilidade, e nenhuma perda. O modo alternativo introduz mais atraso e, portanto, mais instabilidade na classe PQ. Um provedor de serviços projeta a classe PQ de modo que sua taxa média de uso nunca exceda 30 a 50%. É permitido ter rajadas na classe PQ acima de 100% da taxa de saída. Nesse caso, as outras classes morrem de fome, mas por um tempo muito curto (talvez algumas centenas � no pior cenário).

Estas tabelas listam o suporte para MDRR nas filas de hardware ToFab (em direção à matriz de comutação) e FrFab (da matriz de comutação):

ToFab MDRR alternativo

ToFab Strict MDRR

ToFab WRED

Eng0

não

sim

sim

Eng1

não

não

não

Eng2

sim

sim

sim

Eng3

sim

sim

sim

Eng4

sim

sim

sim

Eng4+

sim

sim

sim

Toda a Classe de Serviço (CoS - Class of Service) ToFab no 12000 Series Internet Router deve ser configurada através da sintaxe de CoS legada.

MDRR alternativo de FrFab

MDRR restrito de FrFab

FrFab WRED

Eng0

não

sim

sim

Eng1

não

não

não

Eng2

sim^1

sim

sim

Eng3

sim^2

sim

sim

Eng4

sim

sim

sim

Eng4+

sim

sim

sim

1 O MDRR alternativo na direção FrFab só pode ser utilizado com a sintaxe de CoS herdada para Engine 2 LCs.

2 O hardware do Engine 3/5 suporta modelagem e vigilância de saída por fila. Este recurso fornece um superconjunto do enfileiramento MDRR de modo alternativo.

P. O que é CLI de qualidade de serviço modular (MQC) e onde é suportado no 12000 Series?

O MQC simplifica a configuração dos recursos de QoS (Quality of Service) em um roteador que steja executando o Cisco IOS Software, fornecendo uma sintaxe de linha de comando pelas plataformas. O MQC contém estes três passos:A.

1. Definindo uma classe de tráfego com o comando class-map

2. Criando uma política de serviço associando a classe de tráfego a uma ou mais políticas de QoS (usando o comando policy-map)

3. Anexação da política de serviço à interface com o comando service-policy

Para obter mais informações, consulte a Interface de Linha de Comando de Qualidade de Serviço Modular.

O MQC no 12000 Series Internet Router varia um pouco da implementação em outras plataformas. Além disso, o MQC em cada mecanismo de encaminhamento de Camada 3 (L3) pode variar um pouco.

Esta tabela lista o suporte MQC para todos os tipos de L3 Engine de Line Cards (LCs):

Tipo de L3 Engine

Mecanismo 01

Mecanismo 1

Mecanismo 2

Mecanismo 3

Mecanismo 4

Engine 4+

Suporte a MQC

yes3

não

yes3

sim

sim

sim

Versão do Cisco IOS Software

12.0(15)S

-

12.0(15)S^2

12.0(21)S

12.0(22)S

12.0(22)S

1As placas de linha 4OC3/ATM e LC-1OC12/ATM Engine 0 não suportam MQC.

2 Há algumas exceções relativas ao suporte MQC em alguns LCs:

- Para a LC ATM OC3 de oito portas, ela é suportada em 12.0(22)S e versões posteriores.

- Para o CHOC3/STM1 de duas portas, ele é suportado desde 12.0(17)S.

- Para o DPT OC-48, ele é suportado desde 12.0(18)S.

3 Para Engine 0 e Engine 2, o MQC suporta apenas estes comandos:

- match ip precedence [value]

- percentagem de largura de banda [valor]

- prioridade

- aleatório

- precedência aleatória [prec] [min] [max] 1

O MQC suporta apenas filas FrFab. As filas ToFab não são suportadas pelo MQC. Como consequência, Rx Weighted Random Early Detection (WRED) e Modified Deficit Round Robin (MDRR) só podem ser configurados através de uma CLI tradicional.

Isso é válido para todos os LCs. O MQC não sabe sobre a Classe de Serviço (CoS - Class of Service) do ToFab.

Políticas de Rx não podem ser utilizadas porque filas de saída virtuais (conhecidas como filas ToFab) não são filas de entrada. O motivo é que as filas ToFab pertencem a um slot ou porta de destino. As filas de entrada devem ser associadas somente a uma interface de entrada, sem considerar o slot ou a porta de destino. No mecanismo de extremidade, as únicas filas de entrada são as filas modeladas (de entrada).

Os LCs do Engine 3 suportam MQC a partir da versão 2. No Engine 3, o MQC pode ser usado para configurar filas moldadas na direção ToFab; as filas ToFab regulares só podem ser configuradas pela CLI. O MQC pode ser usado para configurar todas as filas FromFab. O suporte a MQC está disponível para definições de interface física/de canal em 12.0(21)S/ST e foi estendido para suportar definições de subinterface, bem como em 12.0(22)S/ST.

Observação: embora o MQC suporte Taxas de Acesso Confirmadas (CAR - Committed Access Rates), ele não suporta a função de continuar; esse é um problema genérico de MQC e não está limitado aos 12000 Series Internet Router ou Engine 3 LCs.

Aqui, você pode ver as diferenças de implementação de MQC entre Engine 2 e Engine 3:

Mecanismo 2

- Há apenas um único nível de configuração de compartilhamento de largura de banda.

- A porcentagem de largura de banda na CLI é convertida internamente em um valor de quantum e, em seguida, programada no valor apropriado.

Mecanismo 3

- Há dois níveis de configuração de compartilhamento de largura de banda.

- Há uma largura de banda mínima e um quantum para cada fila.

- O percentual de largura de banda do CLI é traduzido em uma taxa (Kbps), dependendo da taxa de link básica, e depois é configurado diretamente na fila. Não é feita nenhuma conversão para um valor quântico. A precisão dessa garantia de largura de banda mínima é de 64 Kbps.

- O valor quântico é definido internamente, correspondendo ao MTU (unidade de transmissão máxima) da interface. Além disso, é definido igualmente para todas as filas. Não existe mecanismo CLI MQC para modificar esse valor quântico, direta ou indiretamente.

Observação: é necessário que o valor quântico seja maior ou igual à MTU da interface. Além disso, o valor quântico internamente está em unidades de 512 bytes. Por isso, para nosso MTU padrão de 4470 bytes, o valor quântico mínimo de MTU deve ser 9.

P. O Fast EtherChannel (FEC) é compatível com as placas 8xFE e 1XGE do 12000 Series Internet Router?

FEC não é suportado na placa Fast Ethernet (FE). O Gigabit Ether Channel (GEC) não é suportado atualmente em todas as placas de linha Gigabit Ethernet (GE) (LCs) (por exemplo, GE e 3GE).A.

P. O encapsulamento Inter-Switch Link (ISL) ou 802.1q é suportado nas placas de linha (LCs) Gigabit Ethernet (GE) ou Fast Ethernet (FE)?

O Cisco IOS Software Release 12.0(6) introduziu suporte para 802.1q somente em interfaces GE. Há suporte para encapsulamento de 802.1q em todos os LCs de GE. O 12000 Series Internet Router não oferece suporte ao encapsulamento ISL e não há suporte planejado.A.

P. A contabilidade IP é suportada no 12000 Series Internet Router?

router#show interface GigabitEthernet 3/0 mac-accounting

GigabitEthernet3/0 GE to LINX switch #1

Output  (431 free)

0090.bff7.a871(1  ):  1 packets, 85 bytes, last: 44960ms ago

00d0.6338.8800(3  ):  2 packets, 145 bytes, last: 33384ms ago

0090.86f7.a840(9  ):  2 packets, 145 bytes, last: 12288ms ago

0050.2afc.901c(10 ):  4 packets, 265 bytes, last: 1300ms ago

A Placa de Linha (LC - Line Card) 3xGE também oferece suporte à contabilidade de política de Contabilidade de NetFlow de Amostra e Protocolo de Gateway de Borda (BGP - Border Gateway Protocol).A.

P. A contabilidade do NetFlow é compatível com o 12000 Series Internet Router?

Desde o Cisco IOS Software Release 12.0(6)S, o NetFlow é suportado nos Cisco 12000 Series Routers, mas somente nas Engine 0 e 1 Line Cards (LCs). O NetFlow não é suportado nos LCs Gigabit Ethernet (GE).A.

Desde que o Cisco Software Release IOS 12.0(7)S, NetFlow seja suportado no GE LC.

Desde a versão 12.0(14)S do Cisco IOS Software, o fluxo de rede exemplificado é suportado pelos LCs do Engine 2 Packet-over-SONET (PoS). O recurso Sampled NetFlow permite tirar a amostragem de um dos pacotes de x IP que está sendo encaminhado aos roteadores, permitindo que o usuário defina o intervalo x interval com um valor entre um mínimo e um máximo. Exemplos de pacotes são considerados no cache de fluxo NetFlow do roteador. Esses pacotes de amostra diminuem substancialmente a necessidade de utilização da CPU para os pacotes NetFlow, permitindo que a maioria dos pacotes seja comutada mais rápido pois eles não precisam passar pelo processamento adicional de NetFlow.

Consulte o NetFlow de Exemplo para obter mais informações.

Desde o Cisco IOS Software Version 12.0(14)S, o NetFlow Export Version 5 também é suportado no Cisco 12000 Series Internet Router. O formato de exportação da versão 5 pode ser ativado junto com os recursos tradicionais NetFlow e Sampled NetFlow. O recurso NetFlow Export versão 5 fornece a capacidade de exportar dados de granularidade fina para o coletor NetFlow . As informações e as estatísticas por fluxo são mantidas e carregadas na estação de trabalho.

Há suporte para o Sampled NetFlow nos LCs de GE de 3 portas desde a versão do Software Cisco IOS 12.0(16)S.

Desde o Cisco IOS Software Release 12.0(18)S, o Sampled NetFlow e as Listas de Controle de Acesso 128 (ACLs) em Aplicações de switching de pacotes por circuitos integrados específicos (ASIC) (PSA), podem ser configurados ao mesmo tempo nas LCs de Pacotes sobre SONET (PoS) Mecanismo 2.

Desde o Cisco IOS Software Version 12.0(19)S, o recurso de exportação múltipla de destinos do NetFlow permite a configuração de vários destinos de dados do NetFlow. Com esse recurso habilitado, dois fluxos idênticos de dados do NetFlow são enviados ao host de destino. Atualmente, o número máximo de destinos de exportação permitidos é dois.

O recurso de destinos de exportação múltipla NetFlow está disponível somente se o NetFlow estiver configurado.

Consulte Exemplos de Detalhes do NetFlow e Suporte à Plataforma para obter mais informações sobre as plataformas suportadas.

P. As Access Control Lists (ACLs) são suportadas nas LCs (Line Cards, placas de linha) do Engine 2 (também conhecidas como LCs de desempenho)?

Sim, a partir do software Cisco IOS versão 12.0(10)S. No entanto, há algumas restrições devido à arquitetura dos LCs do Engine 2. O PSA (Aplicativo de switching de pacotes) do ASIC (Circuito integrado específico do aplicativo) é usado em LCs do Engine 2 para encaminhar pacotes de IP e MPLS (Switching de rótulo multiprotocolo). Ele usa um mecanismo de pesquisa baseado em métrica, microsequenciadores e outro hardware especial para auxiliar no processo de encaminhamento de pacotes. O PSA é uma operação de distribuição ASIC. Portanto, o desempenho dos LCs do Engine 2 depende dos ciclos de cada um dos seis estágios. Ciclos adicionais necessários para suportar recursos adicionais ou processamento resultam em degradação do desempenho do PSA. É por isso que os LCs baseados no Engine 2 não podem suportar simultaneamente todos os recursos do Cisco IOS Software. Para ajudar os clientes a habilitar determinados recursos no Engine 2 LC, vários pacotes de microcódigo PSA são personalizados. Por exemplo, as ACLs não podem coexistir com Per Interface Rate Control (PIRC).A.

P. O 12000 Series Internet Router suporta Multiprotocol Label Switching (MPLS)?

Yes. O train da versão 12.0S do software Cisco IOS suporta engenharia de tráfego e o protocolo TDP. O treinamento do Cisco IOS 12.0ST inclui suporte para VPNs (Redes privadas virtuais) de MPLS e LDP (Protocolo de distribuição de rótulos). O MPLS é suportado em placas DPT (Dynamic Packet Transport) desde o Cisco IOS Software versão 12.0(9)S.A.

P. Que comando exibe a Placa programadora de relógio (CSC)?

O comando A.show controllers clock exibe o CSC ativo, como mostrado neste exemplo:

Router#show controllers clock

Switch Card Configured 0x1F (bitmask), Primary Clock for system is CSC_1

System Fabric Clock is Redundant

Slot #   Primary      ClockMode

0          CSC_1      Redundant

1          CSC_1      Redundant

2          CSC_1      Redundant

3          CSC_1      Redundant

4          CSC_1      Redundant

16         CSC_1      Redundant

17         CSC_1      Redundant

18         CSC_1      Redundant

19         CSC_1      Redundant

20         CSC_1      Redundant

P. Quais comandos exibem as LCs (placas de linha) instaladas?

Os comandos show gsr e show diag exibem os LCs instalados. A primeira fornece o estado do LC, enquanto a segunda é mais curta, como mostrado neste exemplo:A.

Router#show gsr

Slot 0  type  = 1 Port SONET based SRP OC-12c/STM-4

state = Line Card Enabled

Slot 1  type  = 8 Port Fast Ethernet

state = Line Card Enabled

Slot 2  type  = 1 Port E.D. Packet Over SONET OC-48c/STM-16

state = Line Card Enabled

Slot 3  type  = Route Processor

state = IOS Running  ACTIVE

Slot 4  type  = 4 Port E.D. Packet Over SONET OC-12c/STM-4

state = Line Card Enabled

Slot 16 type  = Clock Scheduler Card(6) OC-192

state = Card Powered

Slot 17 type  = Clock Scheduler Card(6) OC-192

state = Card Powered  PRIMARY    CLOCK

Slot 18 type  = Switch Fabric Card(6) OC-192

state = Card Powered

Slot 19 type  = Switch Fabric Card(6) OC-192

state = Card Powered

Slot 20 type  = Switch Fabric Card(6) OC-192

state = Card Powered

Slot 24 type  = Alarm Module(6)

state = Card Powered

Slot 25 type  = Alarm Module(6)

state = Card Powered

Slot 28 type  = Blower Module(6)

state = Card Powered

Router#show diag summary

SLOT 0  (RP/LC 0 ): 1 Port SONET based SRP OC-12c/STM-4

Single Mode

SLOT 1  (RP/LC 1 ): 8 Port Fast Ethernet Copper

SLOT 2  (RP/LC 2 ): 1 Port E.D. Packet Over SONET OC-48c/STM-16

Single Mode/SR SC-SC connector

SLOT 3  (RP/LC 3 ): Route Processor

SLOT 4  (RP/LC 4 ): 4 Port E.D. Packet Over SONET OC-12c/STM-4

Multi Mode

SLOT 16 (CSC 0   ): Clock Scheduler Card(6) OC-192

SLOT 17 (CSC 1   ): Clock Scheduler Card(6) OC-192

SLOT 18 (SFC 0   ): Switch Fabric Card(6) OC-192

SLOT 19 (SFC 1   ): Switch Fabric Card(6) OC-192

SLOT 20 (SFC 2   ): Switch Fabric Card(6) OC-192

SLOT 24 (PS A1   ): AC PEM(s) + Alarm Module(6)

SLOT 25 (PS A2   ): AC PEM(s) + Alarm Module(6)

SLOT 28 (TOP FAN ): Blower Module(6)

P. Como executo comandos na Placa de Linha (LC) do console do Gigabit Route Processor (GRP)?

Emita o comando A.execute-on slot <slot #> execute-on all.

P. Como me conecto ao console da Placa de Linha (LC)?

No modo de ativação, emita o comando A.attach <slot #>. Para sair do LC, emita o comando exit.

P. Como executo testes de diagnóstico em uma placa de linha (LC)?

Emita o comando A.diag <slot #> verbose. A execução de diagnósticos interrompe a operação normal e o encaminhamento de pacotes no LC. Se o diagnóstico falhar, o LC permanecerá com status inativo. Para reiniciá-lo, você pode executar o comando microcode reload <slot #> ou hw-module slot <slot #> reload. Os diagnósticos não encontram problemas com as Placas de matriz de comutação (SFCs).

P. Que comandos mostram o uso do buffer de pacotes em uma LC (placa de linha)?

Esses comandos podem ser usados para monitorar a utilização do buffer:A.

- execute-on slot <slot #> show controllers tofab queues

- execute-on slot <slot #> show controllers frfab queues

P. O que as estatísticas no comando show controllers frfab | a saída das filas tofab significa?

A memória do pacote nos Cisco 12000 Series Routers é dividida em dois bancos: ToFab e FrFab. A memória ToFab é usada para pacotes que vêm em uma das interfaces na Placa de Linha (LC) e vão até a estrutura, enquanto a memória FrFab é usada para pacotes que saem de uma interface no LC da estrutura.A.

Essas filas ToFab e FrFab são o conceito mais importante a ser compreendido para fazer Troubleshooting eficiente de problemas com pacotes ignorados no 12000 Series Internet Router.

Observação: ToFab (em direção à estrutura) e Rx (recebido pelo roteador) são dois nomes diferentes para a mesma coisa, assim como FrFab (da estrutura) e Tx (transmitido pelo roteador). Por exemplo, o Circuito Integrado Específico de Aplicativo de Gerenciamento de Buffer ToFab (ASIC - ToFab Buffer Management Application-Specific Integrated Circuit) (BMA - Application-Specific Integrated Circuit) também é conhecido como RxBMA. Este documento usa a convenção ToFab/FrFab, mas você pode ver a nomenclatura Rx/TX usada em qualquer outro lugar.

LC-Slot1#show controllers tofab queues

Carve information for ToFab buffers

SDRAM size: 33554432 bytes, address: 30000000, carve base: 30029100

33386240 bytes carve size,  4 SDRAM bank(s), 8192 bytes SDRAM pagesize,

2 carve(s)

max buffer data size 9248 bytes, min buffer data size 80 bytes

40606/40606 buffers specified/carved

33249088/33249088 bytes sum buffer sizes specified/carved

Qnum     Head    Tail    #Qelem  LenThresh

----     ----    ----    ------  ---------

5 non-IPC free queues:

20254/20254 (buffers specified/carved), 49.87%, 80 byte data size

1       17297   17296    20254    65535

12152/12152 (buffers specified/carved), 29.92%, 608 byte data size

2       20548   20547    12152    65535

6076/6076 (buffers specified/carved), 14.96%, 1568 byte data size

3       32507   38582    6076     65535

1215/1215 (buffers specified/carved), 2.99%, 4544 byte data size

4       38583   39797    1215     65535

809/809 (buffers specified/carved), 1.99%, 9248 byte data size

5       39798   40606    809      65535

IPC Queue:

100/100 (buffers      specified/carved), 0.24%, 4112 byte data size

30      72      71       100      65535

Raw Queue:

31      0       17302    0        65535

ToFab Queues:

Dest

Slot

0       0       0        0        65535

1       0       0        0        65535

2       0       0        0        65535

3       0       0        0        65535

4       0       0        0        65535

5       0       17282    0        65535

6       0       0        0        65535

7       0       75       0        65535

8       0       0        0        65535

9       0       0        0        65535

10      0       0        0        65535

11      0       0        0        65535

12      0       0        0        65535

13      0       0        0        65535

14      0       0        0        65535

15      0       0        0        65535

Multicast 0       0        0        65535

Esta lista descreve alguns dos principais campos encontrados no exemplo mencionado:

- Tamanho da RAM dinâmica síncrona (SDRAM): 33554432 bytes, endereço: 30000000, base de gravação: 30029100 - O tamanho da memória do pacote de recepção e o local do endereço onde começa.

- max buffer data size 9248 bytes, min buffer data size 80 bytes – Tamanhos máximo e mínimo do buffer.

- 40606/40606 buffers specified/carved - Buffers especificados pelo Cisco IOS Software para serem gravados e o número dos buffers gravados no momento.

- filas livres não IPC - Os pools de buffer de comunicação não entre processos (IPC) são os pools de buffer de pacotes. Os pacotes chegando no LC teriam um a buffer alocado de um desses pools de buffer, dependendo de seu tamanho. Em alguns LCs, o algoritmo buffer-carving cria apenas três filas não IPC. A razão é que as filas de ToFab são gravadas em MTU (Unidade Máxima de Transmissão) mais suportada do LC específico. Por exemplo, os LCs Ethernet suportam apenas três filas (até o tamanho de 1.568 bytes) e não precisam de um pool de 4.544 bytes. A saída de exemplo mostra cinco pools de buffers de pacotes de tamanhos de 80, 608, 1568, 4544 e 9248 bytes. Para cada pool, são fornecidos detalhes adicionais:

- 20254/20254 (buffers especificados/gravados), 49,87%, tamanho de dados de 80 bytes  49,87% da memória de pacotes recebidos foi gravada em 20.254 buffers de 80 bytes.

- Qnum - O número da fila.

- #Qelem  O número de buffers nesta fila que ainda estão disponíveis. Essa é a coluna para verificar e encontrar de qual fila foi feito backup.

- Começo e fim - Um mecanismo de começo e fim é usado para garantir que as filas estejam se movimentando corretamente.

- Fila IPC - Reservada para mensagens IPC do LC para o GRP (Gigabit Route Processor). Para obter uma explicação sobre o IPC, consulte Troubleshooting de Mensagens de Erro Relacionadas ao CEF.

- Fila Bruta - Quando um pacote de entrada recebe um buffer de uma fila livre não IPC, ele é enfileirado na fila bruta. A fila bruta é processada First In First Out (FIFO) pela CPU da LC durante as interrupções. Um número muito grande na coluna #Qelem da linha da fila bruta indica que você tem muitos pacotes aguardando na CPU, o que não pode acompanhar a taxa na qual esses pacotes precisam ser atendidos. Um sintoma desse problema está aumentando os erros ignorados, conforme visto na saída do comando show interfaces. Esse problema é muito raro.

- Fila ToFab - Filas de saída virtuais; um slot por destino mais um para tráfego de transmissão múltipla. A saída de exemplo acima exibe 15 filas de saída virtuais. Embora o 12012 contenha 12 slots, ele foi originalmente projetado como um chassi de 15 slots. As filas de saída virtual 13 a 15 não são utilizadas.

Depois que a CPU do LC de entrada toma uma decisão de comutação de pacotes, o pacote é enfileirado na fila de saída virtual correspondente ao slot para o qual o pacote é destinado. O número na quarta coluna é o número de pacotes atualmente enfileirados em uma fila de saída virtual.

No GRP, emita o comando attach para conectar a um LC e, em seguida, emita o comando show controller frfab queue para exibir a memória do pacote de transmissão. Além dos campos na saída ToFab, a saída FrFab exibe uma seção Filas de interface. A saída varia com o tipo e o número de interfaces no LC de saída.

Existe uma de tal fila para cada interface no LC. Os pacotes destinados a uma interface específica são colocados na fila da interface correspondente.

LC-Slot1#show controller frfab queue

========= Line Card (Slot 2) =======

Carve information for FrFab buffers

SDRAM size: 16777216 bytes, address: 20000000, carve base: 2002D100

16592640 bytes carve size,  0 SDRAM bank(s), 0 bytes      SDRAM pagesize, 2 carve(s)

max buffer data size 9248 bytes, min buffer data size 80      bytes

20052/20052 buffers specified/carved

16581552/16581552 bytes sum buffer sizes specified/carved

Qnum        Head    Tail     #Qelem   LenThresh

----        ----    ----     ------   ---------

5 non-IPC free queues:

9977/9977 (buffers specified/carved), 49.75%, 80 byte data size

1   101     10077    9977      65535

5986/5986 (buffers specified/carved), 29.85%, 608 byte data size

2   10078   16063    5986      65535

2993/2993 (buffers specified/carved), 14.92%, 1568 byte data size

3   16064   19056    2993      65535

598/598 (buffers specified/carved), 2.98%, 4544 byte data size

4   19057   19654    598       65535

398/398 (buffers specified/carved), 1.98%, 9248 byte data size

5   19655   20052    398       65535

IPC Queue:

100/100 (buffers specified/carved), 0.49%, 4112 byte data size

30   77      76       100       65535

Raw Queue:

31   0       82       0         65535

Interface Queues:

0    0       0        0         65535

1    0       0        0         65535

2    0       0        0         65535

3    0       0        0         65535

Esta lista descreve alguns dos principais campos encontrados no exemplo mencionado:

- Filas livres não-IPC - Estas filas são pools de buffers de pacotes de vários tamanhos. Quando um pacote é recebido em uma tela, o buffer de tamanho adequado é obtido em uma dessas filas. O pacote é copiado no buffer, que é então colocado na fila de interface de saída apropriada. Diferentemente das filas ToFab, as filas FrFab são gravadas no MTU máximo do sistema inteiro para suportar um pacote originado em qualquer interface de entrada.

- Fila IPC - Reservada para mensagens IPC do GRP para o LC.

- Filas de interface - Essas filas são por interface (diferentemente das filas ToFab, que são por slot de destino). O número (65535) na coluna mais à direita é tx-queue-limit. Esse número pode ser ajustado por meio da emissão do comando tx-queue limit, mas somente no Engine 0 LC. Esse comando limite o número de buffers de pacotes de transmissão que uma fila por interface pode ocupar. Reduza esse valor quando uma interface específica estiver altamente congestionada e exigir que LC armazene em buffer um alto número de pacotes em excesso.

P. O que faz o comando service download-fl e quando devo usá-lo?

A.fl significa carregador de estrutura. O comando completo fornece instruções para que o Processador de Rota (RP) use o carregador de estrutura em pacote para fazer o download da imagem do Software Cisco IOS nas Placas de Linha (LCs). Em outras palavras, o RP aparece primeiro e faz o download do carregador de estrutura para os LCs. A imagem completa do Cisco IOS Software é então descarregada para os LCs usando o novo downloader de estrutura. O comando service download-fl entra em vigor após a reinicialização. Você pode ler mais sobre isso em Atualizando o Firmware de Placa de Ingresso em um 12000 Series Router.

P. Na saída do comando show diag, o que significa "Board is disabled analyzed idbs-rem"?

A.idbs-rem significa que os Blocos de Descritores de Interface (IDBs) associados à interface foram removidos. Essa mensagem normalmente indica uma placa ruim ou uma placa que foi inserida incorretamente. Primeiro, você deve tentar recolocar o LC ou recarregá-lo manualmente, emitindo o comando hw-module slot <slot #> reload. Se a placa ainda não for reconhecida, substitua-a.

P. As características como o tipo de fibra óptica e o orçamento de perda de link óptico são puramente uma função de qual conversor de interface Gigabit (GBIC) você conecta, ou elas também dependem da plataforma ou da placa de linha (LC)?

Elas são um fator do GBIC e não dependem da LC.A.

P. Qual comando deve ser utilizado para verificar as Verificações de redundância cíclica (CRCs) nas Placas de tela do Switch (SFCs)?

O comando A.show controllers fia fornece as informações solicitadas. Você deve verificar esse comando no Gigabit Route Processor (GRP) principal e em todas as Line Cards (LCs) anexando-se a cada uma delas separadamente. Se todos reclamarem de um SFC, primeiro tente recolocá-lo. Se o problema persistir, substitua a placa defeituosa. Se apenas uma LC se queixar de uma SFC em que as CRCs estão aumentando, então essa LC provavelmente está com defeito e não a SFC.

Mais informações estão disponíveis em How To Read the Output of the show controller fia Command.

P. Que comando exibe o número de série do chassi do Cisco 12000?

O comando show gsr chassis-info pode ser usado para encontrar o número de série do chassi. Neste exemplo, TBA03450002 é o número de série deste Cisco 12000 Series Internet Router.A.

Router#show gsr chassis-info

Backplane NVRAM [version 0x20] Contents -

Chassis: type 12416 Fab Ver: 3

Chassis S/N: TBA03450002

PCA: 73-4214-3 rev: A0 dev: 4759 HW ver: 1.0

Backplane S/N: TBC03450002

MAC Addr: base 0030.71F3.7C00 block size: 1024

RMA Number: 0x00-0x00-0x00 code: 0x00 hist: 0x00

Preferred GRP: 7

P. O que significa %TFIB-7-SCANSABORTED?

O A.%TFIB-7- SCANSABORTED: A verificação de TFIB que não conclui a mensagem de syslog é recebida quando o scanner do Cisco Express Forwarding (CEF) é executado periodicamente, mas é chamada imediatamente enquanto a tabela do Address Resolution Protocol (ARP) é alterada. Depois de chamado, o scanner CEF chama o scanner TFIB que analisa sequencialmente a tabela ARP e atualiza o banco de dados TFIB. Se o scanner TFIB já estiver em execução e, ao mesmo tempo, o scanner CEF for chamado devido a uma alteração na tabela ARP, o scanner CEF adiará a chamada para o scanner TFIB até que ele conclua a verificação atual. Se o scanner TFIB não concluiu a primeira verificação e o scanner CEF recebe mais de 60 solicitações para atualizar TFIB0, então o %TFIB-7- SCANSABORTED: A verificação de TFIB que não está concluindo as mensagens é exibida. Se a mensagem terminar com a string MAC atualizada, como %TFIB-7-SCANSABORTED: A verificação de TFIB não está sendo concluída. Sequência MAC atualizada, então a mensagem significa que a sequência de adjacências de uma interface continua mudando. Isso ocorre principalmente devido a uma configuração ou configuração incorreta.

P. O recurso Gigabit Ether Channel (GEC) é suportado no SPA-10xGE ou no SPA-10xGE-V?

O GEC não é suportado no SPA-10xGE ou no SPA-10xGE-V. A canalização da interface não é suportada. Portanto, não é possível vincular a interface Gigabit ethernet a um canal de porta configurado com o comando A.channel-group port-channel-number.

P. Apenas 3,5 GB podem ser visualizados em um Roteador Switch Gigabit (GSR) com PRP2 equipado com 4 GB de memória principal. Isso é normal?

Este é um comportamento esperado. A CPU tem 4 GB de espaço de endereço efetivo. Dos 4 GB, os últimos 256 MB são mapeados para os vários dispositivos de hardware. O mapeamento é feito pela descoberta do chip de controle do sistema. Assim, somente 3,75 GB estão disponíveis para mapeamento para dispositivos de memória.A.

O chip Discovery suporta o mapeamento de quatro bancos de memória. Cada banco deve ter tamanho, que é uma potência de 2. Portanto, os três primeiros bancos estão configurados para ter 1 GB de tamanho e o último - 0,5 GB de tamanho, totalizando 3,5 GB.

P. O controle de fluxo é suportado no SPA-5X1GE? Em caso afirmativo, como posso ativá-lo/desativá-lo através da CLI?

O SPA-5X1GE suporta controle de fluxo. Para as interfaces Fast Ethernet e Gigabit Ethernet no Cisco 12000 Series Router, o controle de fluxo é negociado automaticamente quando a negociação automática está ativada. Assim, não há como ativar/desativar o controle de fluxo através da CLI, pois ele é negociado automaticamente.A.

Consulte Configurando a Autonegociação em uma Interface para obter mais informações.

Informações Relacionadas

- Notas de versão multiplataforma para o Cisco IOS versão 12.0 S, Parte 1: Requisitos do sistema

- Route Processor Redundancy Plus para o roteador da Internet da série Cisco 12000

- Switchover Completa Stateful

- Suporte de produto dos roteadores

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

Este documento foi útil? Sim Não

Agradecemos seus comentários.

Abra um caso de suporte (Requer um contrato de serviço da Cisco.)

Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

A Comunidade de suporte da Cisco é um fórum para você perguntar e responder às perguntas, compartilhar sugestões e colaborar com seus colegas.

Consulte as Convenções de dicas técnicas da Cisco para obter informações sobre as convenções usadas neste documento.

Atualizado em: 08 de agosto de 2008

ID do Documento: 11085