Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Descrição de indicadores de nível de porta

Descrição do status do enlace CTC versão 2.2.x

Descrição do status do link CTC versão 3.x e versão 4.x

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como interpretar o status da luz de link em uma placa Ethernet em um Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- 15454-E100T-G

- 15454-E1000-2-G

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

As placas Ethernet incluem:

- E100T

- E1000-2

- E100T-G

- E1000-2-G

As placas E100T e E1000-2 foram descontinuadas, mas estão incluídas aqui porque continuarão a receber suporte até 28 de março de 2007. Essas placas foram substituídas por placas equivalentes. O E100T-G é o equivalente funcional do E100T-12 descontinuado, e o E1000-2-G é o equivalente funcional do E1000-2 descontinuado. Consulte o Anúncio de fim da vida útil das placas E100T e E1000-2 do Cisco ONS 15454 para obter mais informações.

O 15454 usa placas E100T e E100T-G para placas Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps) e E1000-2 e E1000-2-G para Gigabit Ethernet (1000 Mbps). O E100T e o E100T-G permitem que os operadores de rede forneçam várias gotas de acesso de 10/100 Mbps e o E1000-2 e E1000-2-G para várias gotas de acesso de 1000 Mbps para interconexões LAN de clientes de alta capacidade.

Descrição de indicadores de nível de porta

Cada porta tem um LED, que pode ficar âmbar (amarelo-laranja) ou verde. Esta tabela mostra o significado de todos os estados de LED possíveis associados à porta Ethernet específica:

Estado do LED

Descrição

Âmbar

Transmitindo e recebendo.

Âmbar intermitente

Pisca proporcionalmente ao tráfego.

Verde intermitente

Transmitindo somente ou recebendo somente.

Verde sólido

Integridade de link e ociosidade é boa.

DESLIGADO

Conexão inativa ou tráfego unidirecional.

Observação: para obter informações adicionais sobre qualquer um dos comandos usados neste documento, use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) .

Descrição do status do enlace CTC versão 2.2.x

Para verificar o status do link Ethernet no Cisco Transport Controller (CTC), selecione Performance > Statistics em Card View.

Figura 1: Status do link da placa de linha EPOS 100

Figura 2 - Status do link da placa de linha EPOS 1000

Descrição do status do link CTC versão 3.x e versão 4.x

Figura 3 - Status do link da placa de linha EPOS 100

Figura 4 - Status do link da placa de linha EPOS 1000

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems